Objetivos

Algunas funciones como la compatibilidad con tramas gigantes requieren que el switch se reinicie; sin embargo, cuando se reinicia un switch, se elimina el archivo de configuración en ejecución. Para evitar la pérdida del archivo de configuración en ejecución, haga clic en Guardar en la esquina superior derecha de cualquier página. Esto guarda el archivo de configuración en ejecución en la configuración de inicio.

En este artículo se explica cómo reiniciar los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

Versión del software

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [Todos los demás dispositivos aplicables]

Reiniciar

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción que corresponda al momento deseado en el que el switch se reinicia en el campo Reboot (Reinicio).

· Inmediato: el switch se reinicia inmediatamente después de hacer clic en Reboot.

Fecha de ·: el switch se reinicia en la fecha y hora configuradas. Elija el mes y la fecha en los que desea reiniciar el switch y la hora específica de ese día concreto para reiniciar el switch.

· Entrada: el switch se reinicia después de que ha pasado el tiempo configurado. Elija el número de días y horas que el switch espera para reiniciar. Una vez que transcurre ese tiempo fijo, el switch se reinicia.

Paso 3. (Opcional) Para reiniciar el switch a la configuración predeterminada de fábrica, marque Restaurar a los valores predeterminados de fábrica

Paso 4. (Opcional) Para borrar la configuración en el switch después del reinicio, marque Borrar archivo de configuración de inicio

Paso 5. Haga clic en Reiniciar.

Nota: La configuración automática de DHCP está activada de forma predeterminada en la configuración de fábrica. Para reiniciar correctamente el switch a los valores predeterminados de fábrica, debe inhabilitar la configuración automática de DHCP para que el switch no descargue automáticamente una configuración de un servidor local.  Consulte el artículo Configuración automática del servidor del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en los switches gestionados serie 200/300 para obtener una explicación más detallada de la configuración automática de DHCP.

La página de productos del switch Cisco Business de la serie 300 contiene enlaces a todos los artículos y documentación empresarial de Cisco relacionados. Consulte la página de productos de switches Cisco Business serie 300.