Objetivo

El propósito de este artículo es mostrarle la información básica del sistema y lo que cada parámetro significa en los switches gestionados serie 300. Esta información es útil para cualquier administrador de red y puede ayudar a tomar una mejor decisión cuando se trata de su red.

En este artículo también se explica cómo configurar información básica del sistema que pueda identificar mejor el switch y su propósito en la red. Para obtener más artículos, guías y otros tipos de asistencia relacionados, consulte la página de productos del switch. Se puede acceder a ella aquí.

Dispositivos aplicables

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

Versión del software

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [Todos los demás dispositivos aplicables]

Información general del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > System Summary. Se abre la página Resumen del sistema:

La siguiente información se muestra en el área Información del sistema:

· Modo de funcionamiento del sistema: muestra el modo de funcionamiento del switch. Hay dos modos de operación disponibles: Capa 2 y Capa 3 de los modos de operación del modelo TCP/IP. Con el modo de operación de Capa 2, el switch actúa completamente como un switch de Capa 2. Con el modo de operación de capa 3, el switch actúa como switch de capa 2 pero también realiza tareas de capa 3.

Descripción · sistema: descripción del sistema.

Ubicación · sistema: la ubicación física del switch. Haga clic en Editar para cambiar la información.

· contacto del sistema: el nombre de una persona de contacto. Haga clic en Editar para cambiar la información.

Nombre de host ·: el nombre del switch. De forma predeterminada, el nombre de host del switch se compone de la palabra switch concatenada con los tres bytes menos significativos de la dirección MAC del switch. Haga clic en Editar para cambiar la información.

Nota: Si hace clic en Editar, refiérase al artículo Configuración del sistema en los switches gestionados serie 300 para saber cómo modificar la información de configuración del sistema.

ID de objeto · del sistema: ID de objeto SNMP único para este producto.

Tiempo · actividad del sistema: Tiempo transcurrido desde el último reinicio.

· hora actual: la hora actual del sistema.

· Base MAC Address: Dirección MAC del switch.

· Tramas Jumbo: estado de soporte de tramas Jumbo. Esta compatibilidad se puede habilitar o inhabilitar en la página Port Settings. La compatibilidad con tramas gigantes surte efecto solamente después de que se active y se reinicie el switch. Las tramas gigantes son tramas Ethernet con un tamaño de 1500 bytes o más.

La información sobre los servicios disponibles en el switch se encuentra en el área TCP/UDP Services Status (Estado de los servicios TCP/UDP):

Nota: Si desea modificar el estado de los servicios TCP/UDP, haga clic en Editar. Se abre la página Servicios TCP/UDP. Consulte el artículo Configuración de los parámetros de servicio del protocolo de control de transmisión (TCP) y del protocolo de datagramas de usuario (UDP) en un switch para saber cómo modificar el estado de los servicios TCP/UDP.

· servicio HTTP: muestra el estado actual (Activar o Desactivar) del servicio HTTP.

· servicio HTTPS: muestra el estado actual (Activar o Desactivar) del servicio HTTPS. HTTPS es una versión segura de HTTP.

· servicio SNMP: muestra el estado actual (Activar o Desactivar) del servicio SNMP (protocolo simple de administración de red). SNMP le ofrece las herramientas para administrar y controlar un entorno de red.

· servicio Telnet: muestra el estado actual (Activar o Desactivar) del servicio Telnet. Telnet es un protocolo que permite establecer una conexión remota con una red.

· servicio SSH: muestra el estado actual (Activar o Desactivar) del servicio SSH (Secure Shell). SSH, como telnet, permite establecer una conexión remota con una red, pero SSH ofrece más seguridad que Telnet.

La siguiente información se muestra en el área Información del software:

Versión de firmware · (imagen activa): número de versión de firmware de la imagen de software que se está utilizando actualmente.

Suma de comprobación MD5 (imagen activa) del firmware ·: suma de comprobación MD5 de la imagen activa. MD5 es un algoritmo hash que cifra los datos. En este caso, el firmware produce un valor de suma de comprobación MD5, con el propósito de la integridad de los datos y la protección de los datos del firmware.

Versión de firmware de · (no activa): número de versión de firmware de la imagen de software inactiva.

Suma de comprobación MD5 de firmware · (no activa): suma de comprobación MD5 de la imagen de software inactiva. Debido a que los switches gestionados serie 300 pueden tener hasta dos firmware diferentes, cada firmware tiene su propio valor de checksum MD5 para la integridad de los datos.

Versión de inicio ·: número de versión de la imagen de inicio.

· Boot MD5 Checksum — Suma de comprobación MD5 de la imagen de inicio.

· configuración regional: configuración regional del primer idioma.

Versión del idioma ·: versión del firmware del idioma principal de la imagen activa.

Suma de comprobación MD5 del lenguaje ·: suma de comprobación MD5 del archivo de idioma.

Número de serie ·: muestra el número de serie del switch.

· PID VID: muestra el número de pieza y el ID de versión del switch.

Si el switch es compatible con PoE, también se mostrarán las siguientes estadísticas y configuraciones generales de PoE.

Potencia PoE máxima disponible (W) ·: potencia máxima disponible que puede proporcionar el PoE en vatios.

· consumo energético total de PoE (W): la potencia total de PoE se suministra a los dispositivos PoE conectados en vatios.

Modo de alimentación · PoE: los dispositivos con alimentación a través de Ethernet (PoE) se alimentan desde el switch. Los dispositivos toman el poder del puerto que están conectados. El switch limita la página a de dos maneras dependiendo del modo de alimentación.

- Límite de puertos: se configura en la página de propiedades de PoE. La alimentación se limita a un vatio específico y, para activar estos parámetros, el sistema debe estar en el modo de límite de puerto PoE.

- Límite de clase: se configura en la página de propiedades de PoE. La alimentación se limita en función de la clase del dispositivo conectado y, para activar estos parámetros, el sistema debe estar en modo PoE Port Limit (Límite de puertos PoE).

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco