Objetivo

Ping es una utilidad que sirve para probar la conectividad entre dos terminales. Cuando realiza una prueba de ping, los paquetes de protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) se envían a un destino específico para probar la conexión. Después de la prueba, se proporciona un informe para ver el porcentaje de éxito. Se utiliza una prueba de ping para determinar si hay un problema de conexión de red mientras que un traceroute indica dónde está el problema en la trayectoria.

En este artículo se explica cómo realizar una prueba de ping en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

Versión del software

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [Todos los demás dispositivos aplicables]

Prueba Ping

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Ping. La página Ping se abre:

Paso 2. En el campo Definición de host, haga clic en el botón de opción de una de estas opciones disponibles para definir el host:

· por dirección IP: utiliza la dirección IP del dispositivo remoto para probar la conectividad.

· por nombre: utiliza el nombre del dispositivo remoto para probar la conectividad si el nombre del dispositivo está configurado correctamente.

Paso 3. En el campo IP Version (Versión IP), haga clic en el botón de opción de una de estas opciones disponibles para definir la versión IP:

· Versión 6: si el switch admite la versión 6 de IP, esta opción estará disponible. Utiliza IPv6 para definir la dirección IP.

· Versión 4: utiliza IPv4 para definir la dirección IP.

Paso 4. Si se elige la versión 6 en el paso 3, en el campo Tipo de dirección IPv6, haga clic en el botón de opción de una de estas opciones disponibles para definir el tipo de IPv6:

· Link Local: la dirección IPv6 identifica de forma única un host en un único enlace de red.

· global: la dirección IPv6 es un tipo IPv6 unidifusión global visible y accesible desde otras redes.

Paso 5. Si se elige la versión 6 en el Paso 3 y se elige el link local como el tipo de dirección IPv6 en el Paso 4, en la lista desplegable Link Local Interface , elija la interfaz de donde se recibe la información local.

Paso 6. En el campo Host IP Address/Name (Nombre/dirección IP del host), introduzca la dirección IP o el nombre del dispositivo con el que desea probar la conectividad.

Paso 7. En el campo Ping Interval (Intervalo de ping), haga clic en uno de los botones de opción siguientes:

· valor predeterminado del usuario: el switch utiliza el tiempo predeterminado que espera entre cada ping.

· definido por el usuario: introduzca el intervalo de tiempo en microsegundos que espera el switch entre cada ping.

Paso 8. En el campo Número de pings, haga clic en uno de los siguientes botones de opción:

· valor predeterminado del usuario: el switch utiliza el número predeterminado de veces que realiza un ping.

· definido por el usuario: introduzca el número de veces que desea que el switch haga ping.

Paso 9. Haga clic en Activar ping para iniciar la prueba.

Los resultados de la prueba de ping aparecen en el área Contadores de ping y Estado. La información proporcionada se explica a continuación:

· Número de Paquetes Enviados: el número de veces que se realizó ping.

· Número de paquetes recibidos: el número de paquetes ping recibidos por el dispositivo en el otro extremo de la conexión.

· paquetes perdidos: porcentaje de paquetes descartados durante la prueba.

· Tiempo mínimo de viaje de ida y vuelta: el tiempo mínimo que se utiliza para que un paquete de ping viaje a su destino y vuelva con una respuesta.

· Tiempo máximo de viaje de ida y vuelta: el tiempo máximo utilizado para que un paquete de ping viaje a su destino y vuelva con una respuesta.

· Tiempo promedio de viaje de ida y vuelta: el tiempo promedio utilizado para que un paquete de ping viaje a su destino y regrese con una respuesta.

Estado de ·: el resultado de la prueba de ping.