Objetivo

El protocolo simple de administración de red (SNMP) es un protocolo estándar de Internet utilizado para administrar dispositivos en redes IP. SNMP fue diseñado para proporcionar un método que centraliza la administración de las redes basadas en TCP/IP. Se utiliza un ID de motor SNMP para identificar de forma única cada entidad SNMPv3 en una red. Los switches administrados de la serie 300 pueden funcionar como entidad SNMPv3 y, por lo tanto, necesitan un ID de motor si desea utilizar las funciones proporcionadas por SNMP.

En este artículo se explica cómo configurar un ID de motor SNMP en los switches gestionados serie 300.

SNMP está desactivado de forma predeterminada y debe estar activado antes de poder utilizar las funciones SNMP del switch. En la utilidad de configuración web, elija Nota:Security > TCP/UDP Services y verifique si los servicios SNMP están habilitados.  Para obtener más información, consulte el artículo Ver estado del servicio TCP/UDP en los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configurar ID del motor SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Engine ID. Se abre la página Engine ID:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción ID de motor local para definir el ID de motor local. Esta es la ID del motor del switch.

· Usar valor predeterminado: el ID de motor predeterminado se basa en la dirección MAC del switch.

· Ninguno: no se utiliza ninguna ID de motor.

· definido por el usuario: introduzca manualmente la ID del motor del switch. La ID de motor debe introducirse en formato hexadecimal.

Paso 3. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Paso 4. Haga clic en Agregar en la Tabla de ID de motor remoto para asignar la dirección IP al ID de motor de un servidor SNMP. Aparece la ventana Add Remote Engine ID.

Paso 5. Haga clic en el botón de opción correspondiente al método utilizado para definir el servidor SNMP en el campo Definición del servidor. El servidor es el dispositivo que monitorea los datos SNMP.

· por dirección IP: defina el servidor SNMP con una dirección IP.

· por nombre: defina el servidor SNMP con un nombre de dominio.  Si elige esta opción, vaya directamente al paso 9.

Paso 6. Haga clic en el botón de opción adecuado para determinar qué versión IP se utilizará para localizar el servidor SNMP en el campo IP Version.  Si hace clic en la versión 4, vaya directamente al paso 9.

Paso 7. Haga clic en el botón de opción correspondiente que especifica el tipo de dirección en el campo Tipo de dirección IPv6.

· Link Local: una dirección local de link es una dirección IP privada y no es visible para redes externas.

· global: una dirección IPv6 unidifusión global es una dirección IP pública y está disponible en otras redes.  Si hace clic en Global (Global), vaya directamente al paso 9.

Paso 8. Elija una interfaz local de link en la lista desplegable Link Local Interface.  Dado que las direcciones locales de link son privadas, la interfaz local de link es la única fuente que puede alcanzar la dirección local de link.

Paso 9. Ingrese la dirección IP o el nombre de dominio del servidor SNMP que se mapeará al ID del motor en el campo Server IP Address/Name.

Paso 10. Introduzca la ID del motor en formato hexadecimal en el campo Engine ID.  La ID del motor debe corresponder con el mismo dispositivo al que se refiere la dirección IP o el nombre de dominio.

Paso 11. Haga clic en Apply para guardar los parámetros y luego haga clic en Close para salir de la ventana Add Remote Engine ID . Se debe actualizar la tabla de ID del motor remoto.

Paso 12. (Opcional) Marque la casilla de verificación del servidor SNMP deseado y haga clic en Editar para cambiar la dirección IP o el ID del motor del servidor SNMP.

Paso 13. (Opcional) Marque la casilla de verificación del servidor SNMP deseado y haga clic en Eliminar para quitar la entrada de la Tabla de ID de motor remoto.