Objetivo

El objetivo de este documento es configurar el ruteo InterVLAN de capa 3 en 300 switches.

Dispositivos aplicables

•300 Series Switches

Procedimiento Paso a Paso

Prerequisites

1. Asegúrese de que la función Capa 3 esté habilitada. Para obtener información adicional sobre cómo habilitar el Modo de Capa 3 en la versión de firmware 1.2.7.76 o anterior, consulte Cómo configurar el modo de Capa 3 para SX300. Para los firmware posteriores, consulte Switching al Modo de Capa 3 en los Switches SF/SG 300 Series.

2. Asegúrese de que tiene más de una VLAN configurada.

Crear VLAN

Paso 1. Utilice la interfaz GUI del switch para elegir VLAN Management > Create VLAN.

Paso 2. Haga clic en Agregar para crear una nueva VLAN e ingresar los parámetros de VLAN.

Paso 3. Para agregar un único botón de radio de verificación de VLAN VLAN e ingrese la información de VLAN. Repita este paso para crear otras VLAN.

ID de VLAN ·: número de VLAN.

Nombre de · VLAN: descripción de VLAN.

Paso 4. Para agregar un rango de verificación de VLAN botón de radio e introducir el rango de dirección IP.

Rango · VLAN: rango de números VLAN.

Paso 5. Haga clic en Aplicar para guardar.

Asignar puerto a VLAN

Paso 1. Utilice la interfaz GUI del switch para elegir VLAN Management > Port to VLAN.

Paso 2. Elija el número de ID de VLAN en el menú desplegable ID de VLAN y el tipo de interfaz en el menú Tipo de interfaz.

Paso 3. Haga clic en Ir para ver el estado de pertenencia a VLAN del puerto seleccionado.

Paso 4. Elija entre el tipo de interfaz de los botones de opción.

· Access: la interfaz es miembro sin etiqueta de una sola VLAN.

· Trunk: la interfaz no es miembro de VLAN etiquetada específica.

· General: la interfaz admite etiquetas y sin etiquetar una o más VLAN.

Paso 5. Haga clic en Aplicar para guardar

Configuración del Ruteo InterVLAN

Paso 1. Utilice la interfaz GUI del switch elija IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv4 Interface. Se abrirán las páginas de interfaz IPv4.

Paso 2. Haga clic en Agregar para asignar la dirección IP para las VLAN.

Paso 3. Verifique VLAN y seleccione el número de ID de VLAN en el menú desplegable.

Paso 4.  Asigne la dirección IP para las VLAN.

· tipo de dirección IP: cómo se asignará la dirección IP.

- Dirección IP dinámica: asignación de dirección IP dinámica DHCP.

- Dirección IP estática: asignación de dirección IP configurada manualmente.

Paso 5.Haga clic en Aplicar para guardar.