Objetivo

Telnet es un protocolo de red que permite que un dispositivo sea controlado por una interfaz de línea de comandos a través de Internet o una LAN.  Cuando Telnet está habilitado, un administrador puede configurar el switch a través del uso de una aplicación cliente Telnet. Sin embargo, dado que los mensajes Telnet no están cifrados, se recomienda que utilice el servicio SSH.

Este artículo explica cómo habilitar los servicios Telnet en los switches gestionados SF/SG 300 y SF/SG 500 Series.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Switches gestionados · SF/SG serie 500

Versión del software

•v1.4.1.3

Habilitar servicio Telnet

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Security > TCP/UDP Services. Se abre la página Servicios TCP/UDP:

Paso 2. Marque Enable en la casilla de verificación Telnet Service para habilitar el acceso del switch a través del uso de Telnet.

Paso 3. Haga clic en Aplicar para activar inmediatamente el servicio Telnet.

Nota: Para el sistema operativo Windows, el comando telnet no está disponible en CMD hasta que lo habilite a través del sistema operativo. Para obtener más información, refiérase a Windows Telnet: Página Preguntas frecuentes.

Paso 4. Para acceder al switch a través de Telnet, abra el símbolo del sistema e ingrese telnet n.n.n.n. Introduzca el mismo nombre de usuario y contraseña que se utilizan para acceder a la interfaz gráfica de usuario.

Nota: n.n.n.n representa la dirección IP del switch. La dirección IP predeterminada para los switches es 192.168.1.254.