Objetivo

De forma predeterminada, un switch administrado de las series 300 o 500 se puede configurar a través de la utilidad de configuración a través de un navegador web. Secure Shell (SSH) permite al administrador configurar el switch a través de una interfaz de línea de comandos (CLI) con un programa de terceros. En el modo CLI a través de SSH, el administrador puede ejecutar configuraciones más avanzadas en una conexión segura. En este artículo se explica cómo habilitar el servicio SSH en los switches gestionados serie 300/500.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- Serie Sx300 | 1.3.0.62 (Descarga más reciente)

- Serie Sx500 | 1.3.0.62 (Descarga más reciente)

Habilitar servicio SSH

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Security > TCP/UDP Services. Se abre la página Servicios TCP/UDP:

Paso 2. Marque la casilla de verificación SSH Service para habilitar el acceso del símbolo del sistema de switches a través de SSH.

Paso 3. Haga clic en Aplicar para habilitar inmediatamente el servicio SSH.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco