Objetivo

El objetivo de este documento es configurar las alarmas en el switch para un evento que necesita ser monitoreado y alarmado para los administradores de red. Se activa un evento ascendente cuando se cruza el umbral ascendente . De manera similar, se activa un evento descendente cuando se cruza el umbral descendente.

Nota: Las alarmas sólo se pueden configurar si hay un evento RMON configurado en el switch. Para obtener más información sobre cómo configurar un evento RMON, refiérase al artículo Eventos RMON en Switches Gestionados 200/300 Series.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de alarma RMON

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Estado y Estadísticas > RMON > Alarmas. La página Alarmas se abre:

Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparecerá la ventana Agregar entrada de alarma.

Nota: El campo Entrada de alarma muestra el número de la alarma que se está configurando actualmente.

Paso 3. Haga clic en un tipo de interfaz en el campo de interfaz para definir a qué interfaz se aplica la alarma. Las opciones disponibles son:

Puerto ·: esta opción le permite elegir de la lista desplegable Puerto el puerto que desea asignar una alarma de evento.

· LAG: esta opción permite elegir entre la lista desplegable Grupo de agregación de enlaces (LAG) el puerto LAG que desea asignar a una alarma de evento. Un puerto LAG combina interfaces individuales en un único link lógico con mayor ancho de banda.

Paso 4. Elija de la lista desplegable Nombre del contador el nombre del contador que indica la Base de información de administración (MIB) que se medirá por la alarma.

Nota: Para obtener información sobre MIB, refiérase al artículo Configuración de Vistas SNMP (Simple Network Management Protocol) en los Switches Administrados de la Serie 300.

Paso 5. Haga clic en un método de ejemplo para generar una alarma. Las opciones disponibles son:

· Absoluto: Esta opción utiliza la información medida de la muestra actual para generar la alarma.

· Delta: esta opción utiliza la diferencia entre dos muestras consecutivas para generar la alarma.

Paso 6. Introduzca el umbral ascendente en el campo Umbral ascendente para activar la alarma de umbral ascendente.

Paso 7.  Elija entre la lista desplegable Subir evento el evento que desea que se realice cuando se active un evento ascendente.

Paso 8. Introduzca el umbral descendente en el campo Umbral de caída para activar la alarma de umbral descendente.

Nota: El umbral de caída debe ser menor que el umbral ascendente.

Paso 9. Elija entre la lista desplegable Evento de caída el evento que desea realizar cuando se activa un evento de caída.

Paso 10. Haga clic en la alarma de inicio desde la que prefiera comenzar. Las opciones disponibles son:

· Alarma en ascenso: esta opción activa como alarma de inicio el evento emergente.

· Alarma de caída: esta opción activa como alarma de inicio el evento de caída.

· alarma de subida y caída: esta opción desencadena eventos tanto en alza como en caída.

Paso 11. Introduzca el intervalo de tiempo entre cada alarma en el campo Intervalo.

Paso 12. (Opcional) Introduzca el nombre del usuario o sistema que recibe la alarma.

Paso 13. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Paso 14. (Opcional) Para editar una alarma actual, active la casilla de verificación de la alarma que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 15. (Opcional) Para eliminar una alarma actual, active la casilla de verificación de la alarma que desea eliminar y haga clic en Eliminar.