Objetivo

El protocolo de registro de VLAN GARP (GVRP) permite a los dispositivos intercambiar dinámicamente información de configuración de VLAN para facilitar la configuración de las VLAN. Cuando el switch recibe información de VLAN a través del registro GVRP y GVRP, la interfaz receptora se une a esa VLAN. Si una interfaz intenta unirse a una VLAN que no existe y se habilita la creación de VLAN dinámica, el switch crea automáticamente la VLAN.

Este artículo explica cómo habilitar y configurar GVRP en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•v1.3.0.62

Configuración de GVRP

Global Enable GVRP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > GVRP Settings. Se abre la página Configuración de GVRP:

Paso 2. Marque la casilla de verificación GVRP Global Status para habilitar globalmente GVRP en el switch.

Paso 3. Haga clic en Aplicar para habilitar las funciones de GVRP.

Configuración de los parámetros de GVRP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > GVRP Settings. Se abre la página Configuración de GVRP:

Paso 2. Elija Port o LAG del filtro: El tipo de interfaz es igual a la lista desplegable.

Paso 3. Haga clic en Ir para mostrar la configuración del tipo de interfaz elegido.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción de la interfaz en la que desea configurar GVRP.

Paso 5. Haga clic en Editar para modificar la configuración de GVRP para la interfaz seleccionada. Aparece la ventana Edit GVRP Setting .

Paso 6. (Opcional) Haga clic en el botón de opción correspondiente y elija una nueva interfaz de la lista desplegable Puerto o LAG para cambiar la interfaz cuya configuración desee cambiar.

Nota: Los puertos deben configurarse en modo General o Trunk para soportar GVRP. Para obtener más información, consulte el artículo Configuración del puerto troncal en los switches gestionados serie 200/300.

Paso 7. (Opcional) Marque la casilla de verificación Enable en el campo GVRP State para habilitar las funciones de GVRP en esta interfaz.

Paso 8. (Opcional) Active la casilla de verificación Creación de VLAN Dinámica para que se cree una VLAN dinámicamente si no existe cuando se recibe información de GVRP para esa VLAN en la interfaz seleccionada. Si se inhabilita la Creación de VLAN Dinámica, el switch sólo reconoce las VLAN que se han creado manualmente.

Paso 9. (Opcional) Marque la casilla de verificación Enable en el campo Registro GVRP para que la interfaz seleccionada se una a una VLAN cuando se reciba la información de GVRP para esa VLAN en la interfaz seleccionada. Si se inhabilita el registro de GVRP, una interfaz sólo se asocia a una VLAN en la que está configurada manualmente para estar.

Paso 10. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración GVRP actualizada para la interfaz seleccionada y luego haga clic en Cerrar para salir de la ventana Editar configuración GVRP.

Copiar configuración de GVRP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > GVRP Settings. Se abre la página Configuración de GVRP:

Paso 2. Elija Port o LAG del Filtro: El tipo de interfaz es igual a la lista desplegable.

Paso 3. Haga clic en Ir para mostrar la configuración del tipo de interfaz elegido.

Paso 4. (Opcional) Para copiar los parámetros GVRP de una interfaz a varias otras interfaces, haga clic en el botón de opción de la interfaz deseada y haga clic en Copiar configuración. Aparecerá la ventana Copy Settings.

Paso 5. Introduzca los números de interfaz o los nombres de interfaz de las interfaces a las que desea copiar los parámetros de la interfaz seleccionada en el campo proporcionado.

Paso 6. Haga clic en Aplicar para aplicar los parámetros o haga clic en Cerrar para cancelar los cambios.