Objetivo

El protocolo de registro de VLAN (GVRP) de protocolo de registro de atributos genéricos (GARP) permite a los switches y otros dispositivos de red de puente con funciones GVRP intercambiar de forma exclusiva información de configuración de VLAN y permitir VLAN administradas de forma dinámica.

Los paquetes GARP pueden contener varios mensajes y cada mensaje puede contener varios atributos. Cada mensaje tiene un tipo de atributo y cada atributo tiene una longitud, un evento y un valor. El evento de un atributo determina el registro o eliminación de ese atributo y si se envía un mensaje propio. Un participante de GVRP envía el ID de VLAN en los paquetes GARP y el switch puede registrar la VLAN en la que se encuentra un dispositivo y a través del cual se puede alcanzar el puerto.

La página Estadísticas de la interfaz web de los switches gestionados serie 300 muestra toda la actividad de GVRP para la interfaz configurada para GVRP. Este artículo explica cómo ver las estadísticas de GVRP sobre los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•1.3.0.62

Ver estadísticas de GVRP

Nota: El estado global de GVRP debe estar habilitado. Además, GVRP debe estar habilitado en la interfaz que desea ver las estadísticas de GVRP. Para obtener más información sobre la configuración de GVRP, refiérase al artículo Configuración del protocolo de registro de VLAN GARP (GVRP) en los switches gestionados serie 300.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > GVRP. Se abre la página GVRP:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción de uno de los tipos de interfaz disponibles en el campo Interfaz. Los tipos de interfaz disponibles son:

Puerto ·: elija del menú desplegable Puerto el puerto físico desde el que desea ver las estadísticas de GVRP.

· LAG: elija entre la lista desplegable Grupo de agregación de enlaces (LAG) el puerto LAG desde el que desea ver las estadísticas de GVRP. Un puerto LAG es un puerto lógico que combina las capacidades de varios puertos físicos para proporcionar más ancho de banda.

Paso 3. Haga clic en una de las opciones disponibles para actualizar la información estadística de GVRP en el campo Refresh Rate (Velocidad de actualización). Las opciones disponibles son:

· No Refresh — Elija esta opción para no actualizar la página GVRP.

· 15 s — Elija esta opción para actualizar la página GVRP cada 15 segundos.

· 30 s — Elija esta opción para actualizar la página GVRP cada 30 segundos.

· 60 s — Elija esta opción para actualizar la página GVRP cada 60 segundos.

La página GVRP muestra la siguiente información sobre el tráfico GVRP en la interfaz elegida:

Paquetes GVRP · Recibidos/Transmitidos:

- Unirse vacío: número de paquetes enviados para declarar un atributo no registrado en el dispositivo que envió el atributo.

- Vacío: número de paquetes enviados para solicitar a otros dispositivos que envíen paquetes de Unión y Unión en vacío.

- Abandonar vacío: número de paquetes enviados para eliminar un atributo no registrado en el dispositivo que lo envía.

- Unirse — Número de paquetes enviados para declarar un atributo registrado en el dispositivo que envió el atributo.

- Abandonar: número de paquetes enviados para quitar un atributo registrado en el dispositivo que envió el atributo.

- Abandonar todo: número de paquetes enviados para quitar todos los atributos.

Estadísticas de errores · GVRP

- ID de protocolo no válido: número de paquetes con errores de ID de protocolo.

- Tipo de atributo no válido: número de paquetes con errores en el mensaje.

- Valor de atributo no válido: número de paquetes con errores en el valor de atributo. El valor del atributo contiene el ID de VLAN.

- Longitud de atributo no válida: número de paquetes con errores en la longitud del atributo.

- Evento de atributo no válido: número de paquetes con errores de evento de atributo. El evento Attribute describe el evento que se realizará para este atributo cuando se reciba.

Paso 4. (Opcional) Para borrar las estadísticas de tráfico GVRP para la interfaz seleccionada, haga clic en Borrar contadores de interfaz.

Paso 5. (Opcional) Para borrar los contadores en todas las interfaces, haga clic en Borrar todos los contadores de interfaces.