Objetivos

Las políticas de QoS se utilizan para limitar el flujo de tráfico. Un regulador agregado aplica una política de QoS a uno o más mapas de clase. El regulador agregado aplica la política de QoS a varios flujos de tráfico. El tráfico entrante se selecciona con una lista de acceso (ACL) y si hay un regulador agregado conectado a esa clase de tráfico, la política de QoS del regulador de tráfico agregado actúa sobre él. El tráfico que cumple las condiciones del mapa de clase de un regulador de tráfico agregado y se encuentra dentro del límite de velocidad del regulador de tráfico aparecerá como Bytes en perfil si se ha agregado una entrada para monitorear ese regulador de tráfico agregado en la página Estadísticas del regulador de tráfico agregado. El tráfico coincidente que exceda el límite de velocidad definido por el regulador de tráfico agregado se mostrará como Bytes fuera de perfil. El tráfico fuera de perfil se puede descartar, modificar o dejar solo, lo que depende de cómo se configure la política.

Se debe realizar una solicitud para realizar un seguimiento de las estadísticas de un regulador de tráfico agregado antes de que se registren las estadísticas y estén disponibles para su visualización.

En este artículo se explica cómo ver las estadísticas agregadas del regulador de tráfico en los switches gestionados serie 300.

Nota: Las configuraciones del regulador sólo están disponibles en el modo de Capa 2 de los switches gestionados serie SG/SF 300. Para obtener más información sobre las configuraciones generales del regulador, refiérase al artículo Configuración del Modo Avanzado de QoS en los Switches Administrados de la Serie 300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•v1.2.7.76

Seguimiento de estadísticas del regulador de agregado

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Estadísticas de QoS > Estadísticas de Aggregate Policer. Se abre la página Aggregate Policer Statistics:

Paso 2. Haga clic en Agregar para crear una solicitud de seguimiento de estadísticas en un regulador agregado. Aparece la ventana Add Aggregate Policer Statistics .

Paso 3. Elija de la lista desplegable Nombre del regulador de tráfico agregado el regulador de tráfico agregado que desea mantener un registro estadístico.

Paso 4. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

La siguiente imagen muestra los cambios después de la configuración.

La Tabla de Estadísticas del Regulador Agregado proporciona la siguiente información:

· nombre del regulador de tráfico agregado: el nombre del regulador de tráfico agregado en el que se realiza el seguimiento de las estadísticas.

Bytes · In-Profile: el número de bytes que cumplen las condiciones definidas por los mapas de clase del regulador de tráfico agregado y caen dentro del límite de velocidad especificado del regulador de tráfico.

· Bytes Out-of-Profile: el número de bytes que cumplen las condiciones definidas por los mapas de clase del regulador de tráfico agregado y exceden el límite de velocidad especificado del regulador de tráfico.

Paso 5. (Opcional) Para eliminar una entrada en la Tabla de estadísticas del regulador de agregado, active la casilla de verificación de la entrada que desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Paso 6. (Opcional) Para borrar los contadores de una entrada en la Tabla de estadísticas del regulador de agregado, active la casilla de verificación de la entrada que desea borrar los contadores y haga clic en Borrar contadores.