Objetivo

La regulación de QoS se utiliza para limitar el flujo de tráfico. Un regulador único aplica una política de QoS a un mapa de clase único. El regulador único aplica la política de QoS a un solo flujo de tráfico. El tráfico entrante se selecciona con una lista de acceso (ACL) y si hay un único regulador conectado a esa clase de tráfico, la política de QoS aplicada a esa interfaz actúa sobre ese tráfico. El tráfico que cumple las condiciones del mapa de clase de una política para esa interfaz y se encuentra dentro del límite de velocidad de esa política se mostrará como Bytes en perfil si se ha agregado una entrada para monitorear esa combinación específica de interfaz, política y mapa de clase en la página Estadísticas de Regulador Único. El tráfico coincidente que exceda el límite de velocidad definido en la política de QoS para esa interfaz se mostrará como bytes fuera de perfil. El tráfico fuera de perfil se puede descartar, modificar o dejar solo en función de la configuración de la política.

Se debe realizar una solicitud para realizar un seguimiento de las estadísticas de un regulador único en una interfaz, política y mapa de clase determinada antes de que se registren las estadísticas y estén disponibles para su visualización.

En este artículo se explica cómo ver estadísticas de un solo regulador de tráfico en los switches gestionados serie 300.

Se deben configurar varias opciones para poder supervisar estadísticas de un solo regulador.Nota:

· El switch debe estar en el modo de capa dos. Refiérase al artículo Configuración de Configuración del Sistema en los Switches Gestionados de la Serie 200/300 para obtener más información.

· El switch debe configurarse en el modo avanzado de QoS. Consulte el artículo Configuración del modo avanzado de QoS en los switches gestionados serie 300 para obtener más información.

· Debe tener una ACL creada y en uso.

· Debe crear un mapa de clase.

· Debe crear una política de QoS.

· Debe crear un Policy Class Map que utilice un único regulador.

· Debe enlazar la política a un puerto.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•v1.2.7.76

Seguimiento de las Estadísticas de un Regulador Único en una Interfaz

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Estadísticas de QoS > Estadísticas de un solo regulador. Se abre la página Estadísticas del regulador único.

Paso 2. Haga clic en Agregar para crear una solicitud de seguimiento de estadísticas en una interfaz. Se abre una ventana emergente.

Nota: No se realiza un seguimiento de las estadísticas del regulador único a menos que se configure una solicitud de estadísticas para una política y un nombre de clase dados en una interfaz.

Paso 3. En la ventana emergente, elija la interfaz en la que se realizará el seguimiento de las estadísticas en la lista desplegable Interfaz.

Paso 4. Elija la política para las estadísticas a las que se realizará el seguimiento en la lista desplegable Nombre de directiva.

Nota: Sólo se puede realizar una solicitud para realizar un seguimiento de las estadísticas de una política si el nombre de política elegido se ha enlazado a la interfaz seleccionada.

Paso 5. Elija un nombre de clase para las estadísticas sobre las que se realizará el seguimiento en la lista desplegable Nombre de mapa de clase.

Nota: Los nombres de clase solo aparecerán que se hayan asignado al nombre de directiva seleccionado.

Paso 6. Haga clic en Aplicar para comenzar a realizar el seguimiento de las estadísticas de la interfaz elegida en la política y el nombre de clase proporcionados. Se cierra la ventana emergente.

Ver estadísticas del regulador único

Paso 1. Acceda a la interfaz gráfica de usuario basada en Web del switch introduciendo la dirección IP del dispositivo en un explorador Web. Elija Quality of Service > QoS Statistics > Single Policer Statistics. Se abre la página Estadísticas del regulador único.

Paso 2. Cada interfaz que tenga una solicitud de seguimiento de estadísticas mostrará la siguiente información:

Interfaz ·: la interfaz en la que se realiza un seguimiento de las estadísticas.

Política ·: el nombre de la política en la que se está realizando un seguimiento de las estadísticas.

Mapa de clase ·: el nombre del mapa de clase en el que se realiza el seguimiento de las estadísticas.

Bytes · In-Profile: el número de bytes que cumplen las condiciones definidas por el mapa de clase de la política y caen dentro del límite de velocidad especificado de la política.

Bytes fuera de perfil de ·: el número de bytes que cumplen las condiciones definidas por el mapa de clase de la política y exceden el límite de velocidad especificado de la política.

Paso 3. (Opcional) Haga clic en Borrar contadores para restablecer las estadísticas de bytes en perfil y bytes fuera de perfil a cero.