Objetivos

La utilización de la CPU es una medida de la carga de trabajo en la CPU. Este switch puede realizar un seguimiento de la utilización de la CPU y mostrar el porcentaje de la capacidad de la CPU que se ha utilizado en los últimos cinco segundos, un minuto y cinco minutos.

Este documento explica cómo habilitar el servicio de medición de la utilización de la CPU y ver el uso de la CPU en el switch de la serie 300.

Dispositivos aplicables

•300 Series Switches

Procedimiento Paso a Paso

Nota: Para habilitar y ver la utilización de la CPU, se requiere el nivel de privilegio de usuario 15.

Habilitación de la Medición de la Utilización de CPU

Paso 1. Con el símbolo del sistema, ingrese telnet 192.168.1.254 para acceder a la interfaz de línea de comandos para este dispositivo en la dirección IP predeterminada.

Paso 2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Nota: El nombre de usuario predeterminado es cisco y la contraseña predeterminada es cisco.

Paso 3. Ingrese config para ingresar al modo Global Configuration.

Paso 4. Ingrese service cpu-usage para habilitar la medición de la utilización de la cpu.

· Alternativamente, ingrese no service cpu-usage para inhabilitar la medición de la utilización de la cpu.

Nota: El servicio de utilización de CPU sólo se puede habilitar o inhabilitar en el modo de configuración global. Si el nombre de host del símbolo del sistema no termina con (config)#, ingrese config para ingresar al modo de configuración global.

Paso 5. Ingrese exit para salir del modo Global Configuration.

Paso 6. (Opcional) Cualquier cambio de configuración se perderá si el switch pierde la alimentación. Para que los cambios sean permanentes, ingrese copy running-config startup-config e ingrese Yes para copiar el archivo de configuración actual al archivo de configuración de inicio.

Paso 8. Ingrese exit nuevamente para finalizar la sesión.

Ver uso de CPU

Paso 1. Con el símbolo del sistema, ingrese telnet 192.168.1.254 para acceder a la interfaz de línea de comandos para este dispositivo en la dirección IP predeterminada.

Paso 2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Paso 3. Ingrese show cpu usage para ver el uso de la CPU en los últimos cinco segundos, un minuto y cinco minutos.

Nota: El servicio de utilización de CPU debe haber sido habilitado previamente para que se visualicen las mediciones.

Nota: La utilización de la CPU sólo se puede ver en el modo EXEC privilegiado. Si el nombre de host del símbolo del sistema finaliza con (config)#, ingrese exit para salir del Modo de Configuración Global e ingrese Privileged EXEC Mode. De forma predeterminada, las nuevas sesiones se incluirán en el modo EXEC privilegiado.

Paso 4. Ingrese exit para finalizar la sesión.