Objetivo

802.1X es un estándar IEEE para el control de acceso a la red (PNAC) basado en puertos. Proporciona un método de autenticación a los dispositivos que están conectados a los puertos. 802.1X consta de tres partes. El usuario o cliente, denominado suplicante, que desea ser autenticado; el servidor que realiza la autenticación; y el dispositivo intermedio se denomina autenticador. Los intervalos de tiempo se utilizan para definir un período de tiempo en el que 802.1x está activo en los puertos habilitados para 802.1x. Esto puede resultar útil para limitar el acceso a una red en determinados momentos. Por ejemplo, un administrador de red podría limitar el acceso a la red de la oficina únicamente a las horas de oficina. El switch de la serie 300 admite hasta 20 intervalos de tiempo absolutos.

Para que un rango de tiempo tenga efecto, debe estar enlazado a un puerto a través de la página Autenticación de Puerto. Refiérase al artículo Configuración de Autenticación de Puerto 802.1X en Switches Administrados de la Serie 200/300 para obtener más información.

En este artículo se explica cómo configurar intervalos de tiempo absolutos y recurrentes en los switches gestionados de la serie 300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de rango de tiempo absoluto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Security > 802.1X > Time Range. Se abre la página Intervalo de tiempo:

Paso 2. Haga clic en Agregar. Aparece la ventana Add Time Range.

Paso 3. Introduzca el nombre del rango de tiempo en el campo Nombre del Rango de Tiempo.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la hora de inicio deseada en el campo Hora de inicio absoluta.

· Inmediato: el rango de tiempo comienza a partir del momento en que se crea.

· Fecha y hora: elija la hora de inicio en la lista desplegable.

Paso 5.Haga clic en el botón de opción que corresponda a la hora de finalización deseada en el campo Hora de finalización absoluta.

· Infinito — El rango de tiempo es infinito y nunca termina.

· Fecha y hora: elija la hora de finalización en la lista desplegable.

Paso 6. Hagan clic en Aplicar. Se creará el intervalo de tiempo.

Paso 7. Para editar un rango de tiempo, marque la casilla del rango de tiempo que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 8. Para suprimir un rango de tiempo, active la casilla del rango de tiempo que desea suprimir y haga clic en Suprimir.

Configuración de rango recurrente

Un rango de tiempo recurrente es un rango de tiempo que se configura junto con un rango de tiempo absoluto. Se utiliza para definir con mayor detalle cuándo 802.1x está activo en un puerto habilitado para 802.1x. Un puerto sólo se considera activo si se han cumplido los intervalos de tiempo absoluto y recurrente.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Security > 802.1X > Recurring Range. Se abre la página Rango Recurrente:

Paso 2. En la lista desplegable Nombre del Rango de Tiempo es Igual a, seleccione el rango de tiempo absoluto al que desea aplicar un rango recurrente.

Paso 3. Haga clic en Vaya. Se muestran los intervalos recurrentes que se han aplicado al intervalo de tiempo especificado.

Paso 4. Haga clic en Agregar. Aparecerá la ventana Agregar rango recurrente.

Paso 5. En la lista desplegable Nombre del Rango de Tiempo, seleccione el rango de tiempo al que se aplicará el rango recurrente.

Paso 6. Configure la hora de inicio del rango recurrente desde la lista desplegable Día de la Semana y Hora en el campo Hora de Inicio Recurrente.

Paso 7. Configure la hora de finalización del rango recurrente desde la lista desplegable Día de la Semana y Hora en el campo Hora de Finalización Recurrente.

Paso 8. Hagan clic en Aplicar. El intervalo periódico se agrega al intervalo de tiempo.

Paso 9. Para suprimir un rango recurrente, active la casilla de control del rango recurrente que desea suprimir y haga clic en Suprimir.