Objetivo

El protocolo simple de administración de red (SNMP) es un protocolo de capa de aplicación que se utiliza para administrar y supervisar una red. SNMP utiliza las trampas conocidas como notificaciones para notificar al administrador SNMP de los eventos de red. Para definir un filtro SNMP, se utiliza un árbol de Base de información de administración (MIB) o un identificador de objetos (OID). Una MIB es un archivo de texto que describe los elementos de red SNMP como una lista de objetos de datos. Un árbol MIB actúa como un diccionario que contiene todos los elementos SNMP. Un OID SNMP es un número que funciona como una dirección para identificar un elemento específico dentro de una red SNMP. La página Filtro de notificación se utiliza para filtrar notificaciones SNMP específicas. Para ser de uso, un filtro SNMP debe estar asociado a un destinatario en las páginas SNMPv1, v2 y Destinatarios de notificación SNMPv3.

En este artículo se explica cómo definir un filtro SNMP y configurar destinatarios de notificación en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•1.3.0.62

Filtro de notificación

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Notification Filter. Se abre la página Filtro de notificación:

Paso 2. Haga clic en Agregar para crear un nuevo filtro de notificación. Aparece la ventana Agregar filtro de notificación.

Paso 3. Introduzca un nombre para el filtro en el campo Nombre de filtro.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción del método deseado para definir el filtro SNMP en el campo Subárbol ID de objeto.

· Seleccionar de la lista: defina el filtro mediante el uso del árbol Base de información de administración (MIB). Haga clic en el botón Arriba para navegar al nivel del primario y los hermanos del nodo seleccionado. Haga clic en el botón Abajo para desplazarse a los elementos secundarios del nodo. Elija el nodo necesario de la lista de hermanos. Utilice la barra de desplazamiento para desplazarse por los hermanos.

ID de objeto ·: defina el filtro mediante identificadores de objeto (OID). Ingrese el OID de la trampa SNMP que se filtrará.

Paso 5. Marque Incluir en el filtro para incluir las MIB especificadas en el filtro.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). Se crea el filtro definido.

Paso 7. Para editar un filtro, active la casilla de verificación del filtro que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 8. Para eliminar un filtro, active la casilla de verificación del filtro que desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Destinatarios de notificación SNMPv1,2

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Destinatarios de notificación SNMPv1,2. Se abre la página Destinatarios de notificación SNMPv1, v2:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo destinatario de notificación. Aparece la ventana Add SNMP Notification Recipient .

Paso 3. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la versión IP deseada del destinatario de notificación en el campo IP Version (Versión IP).

Paso 4. Si la versión IP es la versión 6, haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de dirección IPv6 deseado en el campo IPv6 Address Type (Tipo de dirección IPv6).

· Link Local: la dirección IPv6 es una dirección local de link. Las direcciones locales de link se utilizan para las conexiones LAN internas y no son enrutables. El prefijo para una dirección local de link es FE80.

· global: la dirección IPv6 es una dirección global. Una dirección global es una dirección de unidifusión que es única globalmente y enrutable.

Paso 5. Si el tipo de dirección IPv6 es local de enlace, elija una interfaz IPv6 en la lista desplegable Link Local Interface .

Paso 6. Introduzca la dirección IP del destinatario al que se enviarán las notificaciones en la dirección IP del destinatario.

Paso 7. Introduzca el número de puerto que utilizará el dispositivo receptor en el campo UDP Port (Puerto UDP). El puerto UDP predeterminado para las notificaciones SNMP es el puerto UDP 162.

Paso 8. Haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de notificación deseado en el campo Tipo de notificación.

· Trampas: las trampas son notificaciones que se envían al destinatario. Las trampas no requieren confirmación del destinatario.

· Informes: los informes son notificaciones que se envían al destinatario; sin embargo, los informes requieren una confirmación del destinatario. Si el destinatario no responde al informe, el agente SNMP intentará reenviar el informe.

Nota: Configure dos destinatarios si se desean trampas e informes como notificaciones.

Paso 9. Si el tipo de notificación está establecido en Informs, introduzca los campos siguientes. Estos campos se aplican cuando no se recibe un reconocimiento de un administrador SNMP.

Tiempo de espera ·: introduzca el tiempo que el agente SNMP espera antes de que se envíe un informe.

· Reintentos: introduzca el número de veces que el agente SNMP reenviará el informe.

Paso 10. Elija la cadena de comunidad que corresponde al destinatario en la lista desplegable Cadena de comunidad. Un destinatario debe coincidir con las credenciales de la cadena de comunidad configurada para recibir notificaciones.

Nota: Consulte el artículo Configuración de Comunidades SNMP en Switches Administrados de la Serie 300 para obtener más información sobre las comunidades SNMP.

Paso 11. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la versión de trampa SNMP deseada en el campo Versión de notificación. Esto se elige en función del tipo de notificaciones SNMP que el destinatario puede recibir.

Paso 12. Marque Enable en el campo Notification Filter para habilitar un filtro de notificación para el destinatario.

Paso 13. Elija un filtro de notificación que se aplicará al destinatario en la lista desplegable Nombre del filtro.

Paso 14. Haga clic en Apply (Aplicar). El destinatario de la notificación está configurado.

Paso 15. Para editar un destinatario, active la casilla de verificación del destinatario que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 16. Para eliminar un destinatario, active la casilla de verificación del destinatario que desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Destinatarios de notificación SNMPv3

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Destinatarios de notificación SNMPv3. Se abre la página Destinatarios de Notificación SNMPv3:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo destinatario de notificación. Aparece la ventana Add SNMP Notification Recipient .

Paso 3. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la versión IP deseada del destinatario de notificación en el campo IP Version (Versión IP).

Paso 4. Si la versión IP es la versión 6, haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de dirección IPv6 deseado en el campo IPv6 Address Type (Tipo de dirección IPv6).

· Link Local: la dirección IPv6 es una dirección local de link. Las direcciones locales de link se utilizan para las conexiones LAN internas y no son enrutables. El prefijo para una dirección local de link es FF80.

· global: la dirección IPv6 es una dirección global. Una dirección global es una dirección de unidifusión que es única globalmente y enrutable.

Paso 5. Si el tipo de dirección IPv6 es local de enlace, elija una interfaz IPv6 en la lista desplegable Link Local Interface .

Paso 6. Introduzca la dirección IP del destinatario al que se enviarán las notificaciones en la dirección IP del destinatario.

Paso 7. Introduzca el número de puerto que utilizará el dispositivo receptor en el campo UDP Port (Puerto UDP). El puerto UDP predeterminado para las notificaciones SNMP es el puerto UDP 162.

Paso 8. Haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de notificación deseado en el campo Tipo de notificación.

· Trampas: las trampas son notificaciones que se envían al destinatario. Las trampas no requieren confirmación del destinatario.

· Informes: los informes son notificaciones que se envían al destinatario; sin embargo, los informes requieren una confirmación del destinatario. Si el destinatario no responde al informe, el agente SNMP intentará reenviar el informe.

Nota: Configure dos destinatarios si se desean trampas e informes como notificaciones.

Paso 9. Si el tipo de notificación está establecido en Informs, introduzca los campos siguientes. Estos campos se aplican cuando no se recibe un reconocimiento de un administrador SNMP.

Tiempo de espera ·: introduzca el tiempo que el agente SNMP espera antes de que se envíe un informe.

· Reintentos: introduzca el número de veces que el agente SNMP reenviará el informe.

Paso 10. Elija el usuario que corresponda al destinatario en la lista desplegable Usuarios. El destinatario debe coincidir con las credenciales del nombre de usuario configurado para recibir las notificaciones.

Nota: Consulte el artículo Configuración del usuario SNMP en los switches gestionados serie 300 para obtener más información sobre los usuarios SNMP.

Paso 11. Haga clic en el botón de opción que corresponde al nivel de seguridad deseado de los paquetes SNMP en el campo Nivel de seguridad. La disponibilidad de estas opciones depende de la configuración del nombre de usuario en la página Usuarios SNMP.

· Sin autenticación: la autenticación no es necesaria y los paquetes SNMP no están cifrados.

Autenticación ·: se requiere autenticación pero los paquetes SNMP no están cifrados.

Privacidad ·: se requiere autenticación y los paquetes SNMP se cifran.

Paso 12. Marque Enable en el campo Notification Filter para habilitar un filtro de notificación para el destinatario.

Paso 13. Elija un filtro de notificación que se aplicará al destinatario en la lista desplegable Nombre del filtro.

Paso 14. Haga clic en Apply (Aplicar). El destinatario de la notificación está configurado.

Paso 15. Para editar un destinatario, active la casilla de verificación del destinatario que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 16. Para eliminar un destinatario, active la casilla de verificación del destinatario que desea eliminar y haga clic en Eliminar.