Objetivo

Una vista del protocolo simple de administración de red (SNMP) es un conjunto de reglas que controla lo que el usuario del switch puede o no administrar. Los subárboles MIB (Base de información de administración) definen una vista SNMP. Cada MIB se define mediante un conjunto de ID de objeto (OID). Estos OID son identificadores de subárbol, que pueden representar información, una regla o una función en el switch. Puede crear una vista SNMP en los switches gestionados serie 300 para limitar el acceso a ciertas funciones de configuración e información de administración. En este artículo se explica cómo configurar una vista SNMP en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de vistas SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Views. Se abre la página Vistas:

Paso 2. Haga clic en Agregar para definir nuevas vistas SNMP. Aparece la ventana Agregar vista:

Paso 3. En el campo View Name (Nombre de vista), introduzca un nombre para la nueva vista SNMP.

Paso 4. En el subárbol ID de objeto, haga clic en un botón de opción para definir el subárbol OID. Las opciones disponibles son:

· Seleccionar de la lista: esta opción le permite elegir el subárbol OID de su elección de una lista.

· definido por el usuario: esta opción le permite introducir la versión de OID si no pudo encontrar el OID adecuado en la lista.

Paso 5. (Opcional) Para incluir las MIB elegidas en la vista SNMP, marque la casilla de verificación Incluir en vista . Si no se marca, las MIB se excluyen de la vista.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). Los cambios se muestran en la tabla de visualización después de la adición de la nueva vista SNMP como se muestra a continuación:

Paso 7. (Opcional) Para eliminar una vista, active la casilla de verificación de la vista que desea eliminar y haga clic en Eliminar