Objetivos

Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo de propiedad de Cisco de capa de enlace que permite a los dispositivos de Cisco comunicarse independientemente de la conectividad IP. Se utiliza principalmente para comunicar direcciones de protocolo y capacidades de dispositivos. El CDP envía tramas que contienen valores de longitud de tipo (TLV), que son campos que contienen diferentes propiedades del puerto o la conexión. La página CDP Interface Settings se utiliza para habilitar o inhabilitar CDP por puerto. También se utiliza para configurar disparadores de notificación cuando hay conflictos con los vecinos CDP.

El documento explica cómo configurar las configuraciones de la interfaz CDP en los switches administrados de las series 200 y 300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•v1.2.7.76

Parámetros de interfaz CDP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Discovery - CDP > Interface Settings. Se abre la página Interface Settings:

Nota: Puede hacer clic en los botones CDP Local Information Details o CDP Neighbor Information Details para navegar a las páginas CDP Local Information o CDP Neighbor Information, respectivamente.

Paso 2. Haga clic en el botón de opción del puerto que desea editar.

Paso 3. Haga clic en Edit para editar los parámetros CDP del puerto. Aparece la ventana Edit CDP Interface Settings.

Paso 4. (Opcional) En la lista desplegable Puerto, seleccione el puerto que desea configurar.

Paso 5. Marque Enable en el campo CDP Status para habilitar el CDP para el puerto especificado.

Paso 6. Marque Enable en el campo Syslog voice VLAN Mismatch para generar un mensaje SYSLOG cuando se detecte una discordancia de VLAN de voz. Esto ocurre cuando la información de VLAN de voz de una trama de ingreso no coincide con la que anuncia el dispositivo local.

Paso 7. Marque Enable en el campo Syslog Native VLAN Mismatch para generar un mensaje SYSLOG cuando se detecte una discordancia de VLAN nativa. Esto ocurre cuando la información de VLAN nativa de una trama de ingreso no coincide con la que anuncia el dispositivo local.

Paso 8. Marque Enable en el campo Syslog Duplex Mismatch para generar un mensaje SYSLOG cuando se detecte una discordancia de información dúplex. Esto ocurre cuando la información dúplex de una trama de ingreso no coincide con la que anuncia el dispositivo local.

Paso 9. Haga clic en Apply (Aplicar).