Objetivo

Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo de propiedad de Cisco de capa de enlace que permite a los dispositivos de Cisco comunicarse independientemente de la conectividad de la capa de red. Se utiliza principalmente para comunicar direcciones de protocolo y capacidades de dispositivos. El CDP envía tramas que contienen valores de longitud de tipo (TLV), que contienen información sobre las propiedades del puerto, la conexión y/o el dispositivo.

El objetivo de este documento es explicar las opciones en la página Propiedades CDP de los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 300

Propiedades de CDP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Discovery - CDP > Properties.  Se abre la página Propiedades:

Paso 2. (Opcional) Marque Enable en el campo CDP Status para habilitar el CDP en el switch.

Paso 3.  Si Enable no está marcado en el campo CDP Status, haga clic en un botón de opción en el campo CDP Frames Handling para determinar cómo se manejan los paquetes CDP.  Vaya al paso 15 si decide no activar CDP.

· Bridging: El switch reenvía paquetes CDP a los puertos en la misma VLAN que el puerto de entrada.

· Filtrado: el switch elimina todos los paquetes CDP entrantes.

· Inundación: el switch reenvía los paquetes CDP entrantes a todos los puertos independientemente de la VLAN.

Paso 4. (Opcional) Verifique Enable en el campo CDP Voice VLAN Advertisement para anunciar la VLAN de voz en CDP en todos los puertos que están habilitados para CDP y son miembros de la VLAN de voz.

Paso 5. (Opcional) Marque Enable en el campo CDP Obligatorio TLVs Validation para permitir que el switch descarte paquetes CDP que no contienen todos los TLV requeridos.

Paso 6. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la versión de CDP que desea utilizar en el campo CDP Version.

· Versión 1: se utiliza para la compatibilidad con versiones anteriores si un dispositivo conectado no es compatible con la versión 2 de CDP.

· Versión 2: la versión más reciente de CDP e incluye funciones de seguimiento de dispositivos más inteligentes.

Paso 7. Haga clic en el botón de opción correspondiente al método que desee utilizar para definir el tiempo de espera CDP en el campo Tiempo de espera CDP. El tiempo de espera CDP es la cantidad de tiempo (en segundos) que los paquetes CDP se retienen antes de que se descarten.

· Utilizar valor predeterminado: el tiempo predeterminado es de 180 segundos.

· Definido por el usuario: introduzca un tiempo en segundos entre 10 y 255.

Paso 8. Haga clic en el botón de opción correspondiente al método que desee utilizar para definir la velocidad de transmisión CDP en el campo Velocidad de transmisión CDP. La velocidad de transmisión CDP es la velocidad a la que se envían los paquetes CDP (en segundos).

· Utilizar valor predeterminado: el tiempo predeterminado es de 60 segundos.

· Definido por el usuario: introduzca un tiempo en segundos entre 5 y 254.

Paso 9. Haga clic en el botón de opción correspondiente para definir el formato del ID de dispositivo en el campo Device ID Format.  Cuando el switch detecta un dispositivo que utiliza CDP, el switch identifica el dispositivo por su dirección MAC o número de serie.

Paso 10. Haga clic en el botón de opción situado junto al método utilizado para definir la interfaz de origen en el campo Interfaz de origen.  La interfaz de origen es la dirección IP en el TLV de las tramas.

· Usar valor predeterminado: utiliza la dirección IP de la interfaz saliente.

· Definido por el usuario: utiliza la dirección IP de la interfaz seleccionada.

Paso 11. Si se ha seleccionado Definido por el usuario para la interfaz de origen, elija una interfaz de la lista desplegable Interfaz.

Paso 12. (Opcional) Marque Enable en el campo Syslog Voice VLAN Mismatch para hacer que se envíe un mensaje SYSLOG si la información de VLAN de voz de la trama entrante no coincide con la información anunciada por el dispositivo local.

Paso 13. (Opcional) Verifique Enable en el campo Syslog Native VLAN Mismatch para hacer que se envíe un mensaje SYSLOG si la información de VLAN nativa de la trama entrante no coincide con la información anunciada por el dispositivo local.

Paso 14. (Opcional) Verifique Enable en el campo Syslog Duplex VLAN Mismatch para hacer que se envíe un mensaje SYSLOG si la información dúplex de la trama entrante no coincide con la información anunciada por el dispositivo local.

Paso 15. Haga clic en Apply para guardar los cambios realizados o haga clic en Cancel para deshacer los cambios.

Parámetros de interfaz CDP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y navegue hasta Administration > Discovery - CDP > Interface Settings. Se muestra una tabla de todos los puertos y sus configuraciones:

Paso 2. Para editar los parámetros de un puerto, haga clic en el botón de opción situado junto al número de puerto en la tabla y, a continuación, haga clic en Editar en la parte inferior de la tabla. Aparecerá una ventana emergente:

Paso 3. Haga clic en Apply para guardar los cambios.

Paso 4. Para copiar la configuración de un puerto a otros puertos seleccionados, seleccione el botón de opción del puerto desde el que desea copiar la configuración. A continuación, haga clic en Copiar configuración. Aparecerá una ventana emergente: