Objetivo

Cuando un switch recibe cualquier tipo de trama, el switch hace una copia de la trama y la envía a todos los puertos aplicables; esta actividad podría terminar en una tormenta de tráfico. Si las tormentas de tráfico en un switch no se controlan, pueden desactivar el switch y posiblemente desactivar toda la funcionalidad de la red. Puede habilitar el control de tormentas en su switch, lo que limita el número de tramas que ingresan al switch. Cuando se alcanza el valor del umbral, el puerto se bloquea hasta que la velocidad del tráfico cae por debajo del umbral. El puerto puede entonces reanudar sus actividades normales.

El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el control de tormentas en los 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configurar control de tormentas

Esta sección explica cómo configurar el control de tormentas en los 200/300 Series Managed Switches.

Configuración del control de tormentas en un solo puerto

Esta subsección explica cómo configurar el control de tormentas en un solo puerto.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Seguridad>Control de tormentas. Se abre la página Storm Control:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción del puerto en el que desea activar el control de tormentas.

Paso 3. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit Storm Control.

Paso 4. En el campo Storm Control, marque la casilla de verificación Enable.

Paso 5. En el campo Storm Control Rate Threshold, ingrese el número de tramas en kbits/seg que desea que el puerto maneje.

Paso 6. En el campo Modo de control de tormentas, haga clic en una de las siguientes opciones:

· Unicast, Multicast & Broadcast Desconocido: Haga clic en esta opción si no conoce el tipo de trama que recibe el puerto. Esta opción aplica el umbral a todas las tramas entrantes.

· Multidifusión y difusión: haga clic en esta opción para que el switch solo aplique el umbral a tramas de multidifusión y difusión.

· Broadcast Only (Sólo difusión): haga clic en esta opción para que el conmutador sólo aplique el umbral a las tramas de difusión.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar).

Control de tormentas en varios puertos

Esta subsección explica cómo aplicar una configuración de control de tormentas en varios puertos.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Seguridad>Control de tormentas. Se abre la página Storm Control:

Paso 2. Haga clic en el puerto cuya configuración desee aplicar a varios puertos.

Paso 3. Haga clic en Copiar configuración. Aparece la ventana Copy Settings.

Paso 4. En el campo Copiar configuración de la entrada 6 (GE6) a:, ingrese los puertos a los que desea aplicar la configuración de control de tormentas del puerto previamente seleccionado. Puede introducir cada puerto por número o nombre de puerto (por ejemplo: 1, 2, 3 o GE1, GE2, GE8) o puede introducir un intervalo de puertos por número o por nombre (por ejemplo: 7-10 o GE7-GE10). Los números de puerto pueden separarse mediante comas.

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).