Objetivo

El mapeo de host se utiliza para asignar una dirección IP específica a un nombre de dominio. Con la asignación de host, el switch primero examina las entradas del sistema de nombres de dominio (DNS) con una dirección IP estática asignada, lo que aumenta el rendimiento general del switch. Además, con la asignación de host puede asignar un dispositivo específico de la red a una dirección IP estática para que los diferentes usuarios de la red puedan encontrar fácilmente este dispositivo.

En este artículo se explica la configuración de la asignación de host en los switches gestionados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de asignación de host

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping. Se abre la página Asignación de Host:

Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparece la ventana Add Host Mapping.

Paso 3. En el campo IP Version (Versión IP), haga clic en la versión IP del host que desea asignar. Las opciones disponibles son:

· Versión 6: permite introducir una dirección IPv6. Si selecciona esta opción, vaya al paso 4.

· Versión 4: permite introducir una dirección IPv4. Si selecciona esta opción, vaya directamente al paso 6.

Nota: El botón de opción IPv6 sólo está disponible si se ha configurado una dirección IPv6 en el switch.

Paso 4. Si ha seleccionado la versión 6 como versión de la dirección IP en el paso 3, en el campo IPv6 address type (Tipo de dirección IPv6), haga clic en el tipo de dirección IPv6. Las opciones disponibles son:

· Link Local: Dirección IPv6 que sólo identifica hosts en un único enlace de red. Si selecciona esta opción, vaya al paso 5.

· Global: dirección IPv6 a la que se puede acceder desde otras redes. Si selecciona esta opción, vaya directamente al paso 6.

Paso 5. Si ha seleccionado Link Local (Enlace local) como tipo de dirección IPv6 en el paso 4, en la lista desplegable Link Local Interface (Interfaz local de enlace), seleccione la interfaz adecuada.

Paso 6. Introduzca el nombre que identifica el host asignado en el campo Nombre de Host.

Paso 7. Introduzca la dirección IP del host asignado en el campo Dirección IP.

Nota: Si elige IPv6 como versión de la dirección IP, puede agregar hasta 4 direcciones IPv6.

Paso 8. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

Paso 9. (Opcional) Para suprimir una entrada de la tabla de asignación de hosts, active la casilla de control de la entrada que desea suprimir y haga clic en Suprimir.