Objetivo

MLD (Multicast Listener Discovery) es utilizado por los routers IPv6 para detectar receptores de multidifusión en un link conectado directamente. El switch, por otra parte, mantiene una lista de las VLAN a las que se deben reenviar las tramas multicast. De esta manera, el switch sólo envía tramas multicast a las VLAN de la lista, lo que mejora la funcionalidad del switch en su red.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar MLD Snooping en los 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de indagación MLD en VLAN

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > MLD Snooping. Se abre la página Snooping de MLD:

Paso 2. En el campo Estado de indagación de MLD, marque la casilla de verificación Enable para habilitar la indagación de MLD.

Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 4. Haga clic en el botón de opción del ID de VLAN al que desea aplicar la indagación de MLD.

Paso 5. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit MLD Snooping:

Paso 6. (Opcional) Si desea configurar la indagación de MLD en un ID de VLAN diferente del ID de VLAN elegido en el Paso 4, elija un ID de VLAN diferente de la lista desplegable ID de VLAN.

Paso 6. En el campo Estado de indagación de MLD, marque la casilla de verificación Enable. Esta opción supervisa el tráfico de red para determinar qué hosts han solicitado enviar tráfico multidifusión.

Paso 7. En el campo MRouter Ports Auto Learn, marque la casilla de verificación Enable. Esta opción habilita el aprendizaje automático de los puertos a los que está conectado el router MRE. Un Mrouter es un router diseñado para rutear correctamente los paquetes multicast.

Paso 8. En el campo Robustez de la Consulta, ingrese el número de consultas de MLD que el switch realiza para conectarse a un host. Si no se recibe respuesta, el switch elimina la información del host.

Paso 9. En el campo Intervalo de Consulta, ingrese el intervalo que utilizará el switch para enviar mensajes de consulta.

Paso 10. En el campo Intervalo máximo de respuesta de la consulta, ingrese el tiempo (en segundos) que un host tiene para responder a una consulta.

Paso 11. En el campo Contador de consultas de último miembro, haga clic en uno de los siguientes botones de opción:

· Usar valor predeterminado: utiliza el número predeterminado de consultas específicas de grupo IGMP que se enviarán antes de que el switch asuma que no hay más miembros en el grupo.

· Definido por el usuario: permite introducir un número específico de consultas específicas del grupo IGMP que se enviarán antes de que el switch asuma que no hay más miembros en el grupo.

Paso 12. En el campo Intervalo de consulta de último miembro, ingrese el Retraso máximo de respuesta utilizado en el caso de que el switch no pueda leer el valor del Intervalo máximo de respuesta de consultas específicas de grupo.

Paso 13. En el campo Immediate Leave, marque la casilla de verificación Enable para bloquear más rápidamente una secuencia de multidifusión que se envió a un puerto miembro en caso de que se reciba un mensaje de IGMP Group Leave.

Nota: La información de la parte derecha de la ventana Edit IGMP Snooping muestra la configuración IGMP actual. Aparece la siguiente información:

· Estado IGMP operativo: muestra el estado IGMP actual de la VLAN elegida.

· Robustez de la consulta operativa: muestra el valor actual de Robustez de la consulta de la VLAN elegida.

· Intervalo de consulta operativa: muestra el valor actual del intervalo de consulta de la VLAN seleccionada.

· Intervalo máximo de respuesta de la consulta operativa: muestra el valor actual del Intervalo máximo de respuesta de la consulta de la VLAN seleccionada.

· Intervalo de respuesta de último miembro operativo: muestra el valor del Intervalo de respuesta de último miembro de la VLAN seleccionada.

· Contador de consultas de último miembro operativo: muestra el valor del Contador de consultas de último miembro de la VLAN seleccionada.

· Intervalo de consulta del último miembro operativo: muestra el valor del Intervalo de consulta del último miembro de la VLAN elegida.

· Dirección IP de Origen del Solicitante Operacional: Muestra la dirección IP de Origen del Solicitante actual de la VLAN elegida.

Paso 14. Haga clic en Apply (Aplicar).