Objetivos

El protocolo simple de hora de red (SNTP) es un protocolo que se utiliza para sincronizar los relojes de los dispositivos de una red de datos. El uso principal de SNTP es proporcionar precisión de eventos que ocurren en el dispositivo, como syslogs. Este documento explica cómo agregar un servidor SNTP en los switches administrados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

- Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

- 1.3.0.62

Agregar servidor SNTP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Time Settings > SNTP Unicast. Se abre la página SNTP Unicast:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo SNTP Client unicast para habilitar.

Paso 3. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

Paso 4. Haga clic en Agregar para agregar el servidor SNTP de unidifusión. Aparece la ventana Add SNTP Server.

Paso 5. Haga clic en uno de los siguientes botones de opción Definición de servidor para especificar el método de identificación del servidor.

Paso 6. Si selecciona By IP Address (Por dirección IP), haga clic en el botón de radio IP Version (Versión IP) deseado.

- By IP address (Por dirección IP): el servidor SNTP se identifica por su dirección IP.

- Por nombre: el servidor SNTP se identifica por nombre de la lista de servidores SNTP.

- Versión 6: indica el tipo de dirección IPv6.

- Versión 4: indica el tipo de dirección IPv4.

Nota: Los campos IPv6 no están disponibles porque el switch no está configurado para su uso en IPv6. El documento titulado IPv6 Interface Configuration on 200/300 Series Managed Switches se puede utilizar como referencia para configurar el switch para su uso en IPv6.

Paso 7. Si elige el tipo de dirección IP de la versión 6, haga clic en el tipo de dirección IPv6 que desee.

- Enlace local: indica que la dirección IPv6 identifica de forma exclusiva al host en un único enlace de red.

- Global: indica que la dirección IPv6 es una unidifusión global visible y accesible desde otras redes.

Paso 8. Si selecciona Link Local IPv6 Address Type (Tipo de dirección IPv6 local de vínculo), elija la interfaz local de vínculo en la lista desplegable Link Local Interface (Interfaz local de vínculo).

Nota: Si By IP Address se selecciona en el paso 5, introduzca la dirección IP del servidor SNTP en el campo SNTP Server IP Address (Dirección IP del servidor SNTP). Si se elige By Name en el paso 5, elija el nombre del servidor SNTP en la lista desplegable SNTP Server (Servidor SNTP). Si se elige Otro de la lista desplegable, ingrese el nombre del servidor SNTP en el campo adyacente.

Paso 11. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar el sondeo del servidor SNTP para obtener información de hora del sistema. Se sondean los servidores NTP que están registrados para el sondeo y se selecciona el reloj del servidor con el nivel de estrato más bajo.

Paso 12. (Opcional) Para activar la autenticación, marque la casilla Enable en el campo Authentication.

Paso 13. Si la autenticación está habilitada, seleccione el valor de Id. de clave en la lista desplegable Id. de clave de autenticación. Las claves de autenticación se pueden crear en la página Autenticación SNTP.

Paso 14. Haga clic en Apply para agregar el servidor SNTP a la tabla de servidor SNTP de unidifusión.