Objetivo

El tiempo de espera de la sesión inactiva define el tiempo que una sesión permanece en modo inactivo antes de que se cierre la sesión. Cuando vence el tiempo de espera de inactividad, el usuario actual se desconecta del dispositivo. Estos valores inactivos son importantes para evitar el acceso no autorizado a una sesión abierta.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar los valores de tiempo de espera de sesión inactiva en los 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200

·Switches gestionados serie SF/SG 300

Versión del software

•1.3.7.18

Configuración del tiempo de espera de sesión inactiva

Nota: Si se elige Never como opción en cualquiera de las listas desplegables, la sesión correspondiente permanecerá abierta hasta que la cierre el usuario.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Idle Session Timeout. Se abre la página Idle Session Timeout:

Paso 2. En la lista desplegable Tiempo de espera de la sesión HTTP, elija el valor del tiempo de espera en minutos para una sesión HTTP. Si un navegador permanece inactivo durante más del valor de tiempo de espera especificado, el switch cierra la sesión.

Paso 3. En la lista desplegable HTTPS Session Timeout, elija el valor de tiempo de espera en minutos para una sesión HTTPS. Si un navegador permanece inactivo durante más del valor de tiempo de espera especificado, el switch cierra la sesión.

Paso 4. En la lista desplegable Console Session Timeout, elija el valor de tiempo de espera en minutos para una sesión de consola. Si la sesión de la consola permanece inactiva durante más tiempo que el valor de tiempo de espera especificado, el switch cierra la sesión.

Paso 5. En la lista desplegable Telnet Session Timeout, elija el valor de tiempo de espera en minutos para una sesión telnet. Una sesión telnet es una conexión remota a una red específica. Si la sesión telnet permanece inactiva por más tiempo que el valor de tiempo de espera especificado, el switch cierra la sesión.

Paso 6. En la lista desplegable SSH (Secure Shell) Session Timeout, elija el valor de tiempo de espera en minutos para una sesión SSH. Una sesión SSH es una conexión remota a una red específica pero, a diferencia de telnet, ofrece encripción. Si la sesión SSH permanece inactiva por más del valor de tiempo de espera especificado, el switch cierra la sesión.

Paso 7. Haga clic en Apply para guardar la configuración.