Objetivo

La página Cuentas de usuario se utiliza para configurar varias cuentas de usuario en el switch. Esto permite que varios usuarios accedan a la GUI del switch simultáneamente.

En este artículo se explica cómo agregar una cuenta de usuario, editar una contraseña de usuario y eliminar una cuenta de usuario en los switches gestionados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

- Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

- 1.3.0.62

Configuración de cuenta de usuario

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > User Accounts. Se abre la página Cuentas de usuario:

Paso 2. Marque la casilla Enable para Password Recovery Service y luego haga clic en Apply.

Las opciones disponibles son las siguientes.

- Agregar: agregue una cuenta de usuario.

- Editar: edite la contraseña de una cuenta de usuario.

- Eliminar: elimina una cuenta de usuario.

Agregar cuenta de usuario

Paso 1. Haga clic en Agregar para crear una nueva cuenta de usuario. Aparece la ventana Add User Account.

Paso 2. Introduzca un nombre de usuario en el campo Nombre de usuario.

Paso 3. Introduzca una contraseña para el nombre de usuario en el campo Contraseña. La contraseña consta de caracteres alfanuméricos.

Paso 4. Vuelva a introducir la contraseña en el campo Confirm Password (Confirmar contraseña).

El medidor de seguridad de la contraseña muestra la seguridad de la contraseña introducida.

Paso 5. En el campo User Level (Nivel de usuario), haga clic en el botón de opción correspondiente en función del nivel de acceso que deba proporcionarse al usuario.

- Acceso CLI de sólo lectura: el usuario puede acceder a los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI). El usuario no puede acceder a la GUI ni cambiar la configuración del dispositivo.

- Acceso de lectura/acceso limitado: el usuario no puede acceder a la GUI y tiene acceso a algunos comandos de CLI que pueden cambiar la configuración del dispositivo.

- Administración de acceso de lectura y escritura: el usuario puede acceder a la GUI y tiene acceso para configurar el dispositivo.

Nota: Consulte el artículo Password Strength on 300 Series Managed Switches para obtener más información sobre el medidor de seguridad de la contraseña.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). Se crea la cuenta de usuario.

Editar contraseña de usuario

Paso 1. Marque la casilla de verificación del nombre de usuario que desea editar.

Paso 2. Haga clic en Edit para editar la contraseña del usuario. Aparece la ventana Edit User Account.

Paso 3. (Opcional) En la lista desplegable Nombre de usuario, seleccione el nombre de usuario que desea editar.

Paso 4. Introduzca una nueva contraseña para el nombre de usuario especificado en el campo Contraseña.

Paso 5. Vuelva a introducir la contraseña en el campo Confirm Password (Confirmar contraseña).

Paso 6. En el campo User Level (Nivel de usuario), haga clic en el botón de opción correspondiente en función del nivel de acceso que debe proporcionarse al usuario.

- Acceso CLI de sólo lectura: el usuario puede acceder a los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI). El usuario no puede acceder a la GUI ni cambiar la configuración del dispositivo.

- Acceso de lectura/acceso limitado: el usuario no puede acceder a la GUI y tiene acceso a algunos comandos de CLI que pueden cambiar la configuración del dispositivo.

- Administración de acceso de lectura y escritura: el usuario puede acceder a la GUI y tiene acceso para configurar el dispositivo.

El medidor de seguridad de la contraseña muestra la seguridad de la contraseña introducida.

Nota: Consulte el artículo Password Strength on 300 Series Managed Switches para obtener más información sobre el medidor de seguridad de la contraseña.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar).

Eliminar cuenta de usuario

Paso 1. Active la casilla de verificación de la cuenta de usuario que desea eliminar.

Paso 2. Haga clic en Eliminar para eliminar la cuenta de usuario.