Objetivo

La herramienta actualizará los nombres de interfaz con las nuevas convenciones de nombres de interfaz utilizadas en los nuevos dispositivos. Al convertir la configuración del origen al destino, la herramienta asignará los comandos de las interfaces del dispositivo de origen a las interfaces que usarían el mismo rol en el dispositivo de destino. Convertirá los comandos que ya no se admiten en comandos análogos de los dispositivos más nuevos. La herramienta intentará mantener la misma funcionalidad entre el comportamiento original y el comportamiento de la configuración actualizada.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo utilizar la herramienta de migración para tomar la configuración de un Sx200, Sx300, o Sx500 series switches y convertirla a los Sx250, Sx350, y Sx550 apropiados.

Dispositivos aplicables

- Sx200

- Sx300

- Sx500

Versión de software de origen

- v1.4 o superior

Versión de software de destino

- v2.3 o superior

Descripción general de migración de configuración

Paso 1. En el switch de origen, inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > File Management > Download/Backup Configuration. Se abre la página Descargar/Copia de seguridad de la configuración/registro.

Paso 2. Seleccione viaHTTP/HTTPS en el botón radial Método de transferencia.

Paso 3. En el campo Save Action, seleccione Backup para realizar una copia de seguridad del archivo de configuración.

Paso 4. Seleccione Archivo de configuración de inicio en el campo Tipo de archivo de origen, ya que queremos convertir el archivo de configuración de inicio.

Paso 5. Seleccione Plaintext o Exclude en el campo Sensitive Data.

Paso 6. Abra la herramienta Configuration Migration Service. Se abre la página Configuration Migration Service Tool.

Paso 7. En la sección Configuración de Origen, seleccione el dispositivo de origen del Modelo de Dispositivo de Origen.

Paso 8. Copie el texto del archivo de configuración de origen en el área de texto Configuración de Origen.

Nota: Asegúrese de que la configuración de origen incluye la sección de encabezado completo del archivo.

Paso 9. Seleccione el modelo del switch de destino en el menú desplegable Modelo de dispositivo de destino.

Paso 10. Haga clic en el botón Convert para convertir el archivo de configuración de origen en el archivo de configuración de destino.

Nota: se eliminarán las configuraciones de funciones que ya no sean compatibles.

Paso 11. Una vez completada la conversión, revise los resultados en el área de texto Configuración actualizada.

Nota: todas las filas actualizadas se resaltarán en el área de texto. Se agregan comentarios a la configuración para explicar todos los cambios realizados durante la conversión.

Paso 12. Copie la configuración actualizada y péguela en un nuevo archivo de texto.

Paso 13. Inicie sesión en la utilidad de configuración web del switch de destino y elija Administrator > File Management > File Operations.

Paso 14. En el campo Tipo de Operación, seleccione Actualizar Archivo.

Paso 15. Seleccione Configuración de inicio en el campo Tipo de archivo de destino.

Paso 16. Seleccione HTTP/HTTPS en el campo Copy Method.

Paso 17. En el campo File Name, seleccione el archivo de configuración convertido que se guardó en el paso 12.

Paso 18. Recargue el switch para cargar la nueva configuración.

Conclusión

Las instrucciones de este documento le permiten convertir la configuración de un Sx200, Sx300, o Sx500 series switches a un Sx250, Sx350, o Sx550 series switches. Para verificar la conversión correcta  dispositivos, puede utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI), siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Nota: en este ejemplo, utilizaré SG550X-48MP como switch de destino.

Paso 1. Inicie sesión en el switch de destino (switches de las series Sx250, Sx350 o Sx550) y navegue hasta Seguridad > Servicios TCP/UDP. Marque la casilla de verificación SSH Service para habilitar el acceso al símbolo del sistema de los switches a través de SSH.

Paso 2. Debe utilizar una aplicación SSH para acceder a la CLI. En este ejemplo, utilizaremos PuTTY para acceder a la CLI del switch. Empiece introduciendo la dirección IP o el nombre de host del switch al que desea acceder en el campo Nombre de host (o dirección IP). A continuación, haga clic en Abrir.

Nota: Asegúrese de que el puerto es 22.

Paso 3. Una vez que haya establecido una conexión con el switch, se le pedirá que introduzca sus credenciales. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión en el switch.

Nota: Si recibe una alerta de seguridad PuTTY, haga clic en Sí para actualizar la caché de PuTTYâs  y continúe con la conexión. En la siguiente imagen, no he aplicado la configuración convertida de SG500X-24MPP a SG550X-48MP, puede ver que el nombre de host actual es switche7141d.

Paso 4. Escriba el comando show startup-config. Esto mostrará la configuración de inicio convertida que ha cargado en este switch.

Nota: En la imagen siguiente, he aplicado la configuración convertida al switch SG550X-48MP. Puede ver que el nombre de host se denomina Prueba-1.

© 2018 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.