Objetivo:

En un switch de red, el tiempo del sistema puede ser configurado manualmente por el usuario, dinámicamente desde un servidor SNTP o sincronizado desde el PC que ejecuta la interfaz GUI asociada con Cisco. Si se elige un servidor SNTP, la configuración de hora manual se sobrescribe cuando se establecen las comunicaciones con el servidor. La página Autenticación SNTP habilita la configuración de las claves que se utilizan al conectarse a un servidor SNTP. La clave de autenticación se crea en el servidor SNTP en un proceso independiente que depende del tipo de servidor SNTP que esté utilizando.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo habilitar la autenticación SNTP en los switches de las series SG200, SG300 y SG500 para la sincronización horaria de red SNTP.

Nota: Para habilitar la autenticación SNTP, el modo SNTP ya debe haber sido seleccionado. Consulte Configuración Dinámica del Tiempo del Sistema desde un Servidor SNTP en Switches Administrados de las Series 200, 300 y 500 para obtener más ayuda.

Dispositivos aplicables:

· Switches gestionados Cisco Small Business serie 200

· Switches gestionados Cisco Small Business serie 300

· Switches gestionados Cisco Small Business serie 500

Versiones de software:

•1.3.0.59

Configuración de la hora del sistema:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. El nombre de usuario predeterminado es "cisco" y la contraseña predeterminada es "cisco".

Paso 2. Vaya a Administration > Time Settings > SNTP Authentication . Se abre la página Autenticación SNTP:

Paso 3. Marque la casilla de verificación Enable junto a SNTP Authentication.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 5. Seleccione Add para agregar una nueva clave de autenticación SNTP.

Se abre la ventana Add SNTP Authentication:

Paso 6. Ingrese el Número de Identificación en el campo Authentication Key ID .

Paso 7. Seleccione el botón de opción deseado para la clave de autenticación e introduzca el nombre de la clave en el campo proporcionado.

Las opciones son las siguientes:

- Definido por el usuario (cifrado): proporciona cifrado entre el cliente y el servidor

- Definido por el usuario (texto sin formato): no hay cifrado entre el cliente y el servidor.

Paso 8. (Opcional) Marque la casilla de verificación Enable si desea que el dispositivo reciba información de sincronización sólo de un servidor SNTP utilizando esta clave de autenticación.

Paso 9. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.