Objetivo

El tiempo del sistema puede ser configurado manualmente por el usuario, dinámicamente desde un servidor SNTP Unicast/ Multicast/Anycast, o bien sincronizado desde el equipo que ejecuta la GUI. Los relojes del sistema sincronizados proporcionan un marco de referencia para todos los dispositivos de la red. La sincronización del tiempo de la red es fundamental para administrar, proteger y depurar las redes. El tiempo sincronizado también desempeña un papel importante en los sistemas de archivos compartidos porque elimina la confusión con las diferencias de versión y los tiempos de modificación. El switch siempre configura la hora, la zona horaria y la GUI como parte del proceso de inicio.

El objetivo de este documento es guiarle a través de la configuración manual y el restablecimiento del tiempo del sistema en los switches gestionados de las series SG200, SG300 y SG500.

Dispositivos aplicables

· SG200

· SG300

· SG500

Versión del software

•1.3.0.59

Configuración de la hora del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. El nombre de usuario predeterminado es "cisco" y la contraseña predeterminada es "cisco".

Paso 2. Vaya a Administration > Time Settings > System Time. Se abre la página Hora del sistema:

En la parte superior de la página se muestran los campos siguientes:

· Tiempo real (estático): muestra la hora real del dispositivo y la zona horaria si se especifica.

· Último servidor sincronizado: muestra información del servidor del protocolo simple de tiempo de red (SNTP), incluida la dirección, el estrato y el tipo de servidor. Si el dispositivo no se conecta a un servidor SNTP, este campo muestra "No sincronizado".

Paso 3. En Manual Settings, introduzca la fecha actual en el campo Date.

Nota: Al hacer clic en "aquí" en la frase que se encuentra encima del campo Fecha, se obtiene automáticamente la configuración de hora almacenada en el equipo. Si se hace clic en esta opción, vaya al paso 5.

Paso 4. Introduzca la hora actual en el campo Hora local.

Paso 5. (Opcional) Bajo Time Zone Settings marque la casilla de verificación Enable junto a Get Time Zone from DHCP si desea habilitar la configuración dinámica de zona horaria desde el servidor DHCP.

Nota: Al activar esta función, se restablecerán los parámetros manuales introducidos en los pasos 3 y 4. Si ha activado esta función, vaya directamente al paso 8

Paso 6. Seleccione el desplazamiento de zona horaria deseado en el menú desplegable.

Paso 7. Introduzca el acrónimo de zona horaria junto al campo Time Zone Acronym (Acrónimo de zona horaria).

Paso 8. En la sección Configuración de horario de verano, active la casilla de verificación Habilitar para habilitar el ajuste automático de la hora actual para el horario de verano.

Paso 9. En el campo Time Set Offset , introduzca el número de minutos de desplazamiento desde GMT que va desde 1 hasta 1440. El valor predeterminado es 60.

Paso 10. En el campo Daylight Savings Type (Tipo de ahorro de luz de día), seleccione el Tipo de ahorro de luz de día que desea implementar.

La configuración se define de la siguiente manera:

· USA - Establece la pauta de horario de verano en Estados Unidos. Si se selecciona, vaya al paso 13.

· Europa - Establece la directriz de horario de verano en la norma de la Unión Europea (válida para otros países que también utilizan esta norma). Si se selecciona, vaya al paso 13.

· Por fechas: establece manualmente las pautas del horario de verano, normalmente para un país que no sea Estados Unidos o la Unión Europea (enumerados anteriormente). Esto permite personalizar el inicio y la detención de DST cada año.

· Recurrente - DST se produce en la misma fecha cada año.

Paso 11. (Opcional) Si se ha seleccionado el tipo "Por fechas", introduzca la hora y la fecha para la que se realizan las guardas diurnos.

· Desde - Día y hora en que comienza DST.

· A - Día y hora en que finaliza DST.

Paso 12. (Opcional) Si se eligió el tipo "Recurrente", introduzca la información adecuada en los campos Desde y Hasta resaltados.

· Desde: selecciona la fecha en la que comienza el DST (horario de verano) cada año.

- Día - Día de la semana en que comienza el DST cada año.

- Semana - Semana dentro del mes en que comienza la DST cada año.

- Mes - Mes del año en que comienza el DST cada año.

- Hora: hora en la que comienza el DST cada año.

· Hasta - Fecha en la que finaliza el DST cada año.

- Día - Día de la semana en el que finaliza la DST cada año.

- Semana - Semana dentro del mes en que la DST finaliza cada año.

- Mes - Mes del año en que finaliza la DST cada año.

- Hora: hora en la que finaliza la DST cada año.

Paso 13. Haga clic en Apply (Aplicar). Los valores de hora del sistema se escriben en el archivo Configuración en ejecución.