Objetivo

La alimentación a través de Ethernet (PoE) permite a un switch proporcionar alimentación a los dispositivos conectados a través del mismo cable Ethernet que transmite datos. Esto elimina la necesidad de un cable de alimentación independiente para alimentar dispositivos como teléfonos IP y puntos de acceso inalámbricos.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las propiedades de PoE en un switch administrado serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de las propiedades de PoE

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración de puertos > PoE > Propiedades. Se abre la página Propiedades de PoE:

Paso 2.En el campo Power Mode (Modo de alimentación), haga clic en el botón de opción correspondiente al modo PoE que desee utilizar.

· Límite de puerto: el administrador decide la cantidad total de energía que proporcionará el switch.

· Límite de clase: el switch proporcionará toda la potencia que solicite el dispositivo alimentado.

Paso 3. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Traps para permitir que el switch envíe mensajes de advertencia (trampas) cuando la salida de energía exceda un umbral predefinido.

Nota: SNMP debe estar habilitado y debe haber al menos un Destinatario de notificación SNMP disponible si desea utilizar trampas. Consulte Filtro de Notificación del Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP) y Configuración del Destinatario de Notificación en los 300 Series Managed Switches para obtener más información.

Paso 4. En el campo Power Trap Threshold (Umbral de captura de energía), introduzca un porcentaje del límite de potencia que hará que se envíe un mensaje de captura.

La siguiente información se muestra en la parte inferior de la página Propiedades.

· Potencia nominal: cantidad total de potencia que puede suministrar el switch.

· Consumo energético: cantidad de energía que consumen actualmente los puertos PoE.

· Potencia disponible: cantidad de potencia que aún se puede proporcionar.  La potencia disponible es la diferencia entre la potencia nominal y la potencia consumida.