Objetivo

La VLAN predeterminada se crea de forma predeterminada cuando el switch está encendido, todas las interfaces se configuran en modo troncal y como miembros no etiquetados de la VLAN predeterminada, lo que proporciona acceso libre al administrador para que se conecte a la utilidad de configuración y configure el switch. La VLAN predeterminada no se puede eliminar, pero puede cambiar el ID de VLAN predeterminado, que proporciona seguridad al switch, ya que un switch siempre crea una VLAN 1 predeterminada. Si cambia el ID de VLAN predeterminado a un número diferente, el switch asigna a toda la interfaz el nuevo ID de VLAN predeterminado y establece toda la interfaz como miembros sin etiqueta de la nueva VLAN predeterminada. De esta manera, se agrega seguridad al switch ya que el valor de ID de VLAN predeterminado es diferente de 1.

En este artículo se explica cómo configurar la VLAN predeterminada en los switches administrados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configure el ID de VLAN predeterminado

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > Default VLAN Settings. Se abre la página Default VLAN Settings:

Paso 2. Ingrese el ID de VLAN predeterminado en el campo Default VLAN ID After Reboot.

Paso 3. Haga clic en Apply para guardar el nuevo ID de VLAN predeterminado.

Nota: El ID de VLAN actual tiene efecto hasta que se reinicia el switch.