Objetivo

Los switches gestionados serie 200/300 incluyen macros preconfiguradas para Smartports. Estas macros son un conjunto de comandos establecidos para configurar automáticamente el dispositivo detectado por Smartport. Los switches administrados de la serie 200/300 permiten editar hasta dos parámetros de una macro determinada. Puede editar estos parámetros para que una macro concreta se adapte mejor a sus necesidades de red. En este artículo se explica cómo editar una macro de tipo Smartport en los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Editar una macro de tipo Smartport

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Smartport > Configuración de tipo de Smartport. Se abre la página Configuración de tipo de Smartport:

Paso 2. (Opcional) Para ver una macro, haga clic en el botón de opción del tipo de macro y haga clic en Ver origen de macro.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción de la macro que desee editar.

Paso 4. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Editar configuración de tipo de macro.

Paso 5. (Opcional) Si desea editar una macro diferente a la seleccionada en el campo Tipo de puerto, elija la macro que desee editar en la lista desplegable.

Nota: El campo Nombre de macro muestra el nombre de la macro que ha elegido editar.

Paso 6. En el campo Tipo de macro, haga clic en uno de los botones de opción disponibles para elegir el tipo de macro:

· Macro integrada: macro integrada predeterminada.

· Macro definida por el usuario: Macro creada por el usuario desde el modo CLI (interfaz de línea de comandos). Este botón de opción sólo está disponible si se agrega una macro definida por el usuario al switch mediante CLI.

- Macro definida por el usuario: elija en la lista desplegable una macro definida por el usuario.

Paso 7. En el campo Parámetros de macro puede editar como máximo dos conjuntos de parámetros de la macro. El tercer parámetro es para la VLAN de voz predeterminada. Los parámetros disponibles son:

· Nombre de parámetro: muestra el nombre del parámetro.

· Valor de parámetro: muestra el valor definido para el parámetro. Para editar este valor, en el campo Valor del parámetro, introduzca el nuevo valor para este parámetro.

· Descripción del parámetro: muestra la descripción de este parámetro.

Paso 8. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

La siguiente imagen muestra los cambios después de la configuración.