Objetivo

Una dirección MAC (del inglés Media Access Control Address, dirección de control de acceso a medios) es un identificador único asignado a interfaces de red para la comunicación en el segmento de red física. Los switches gestionados de la serie 200/300 le permiten configurar una dirección MAC estática. Las direcciones MAC estáticas ofrecen seguridad a una interfaz específica. Con las direcciones MAC estáticas, puede asegurarse de que en cualquier interfaz en particular, el switch solo escuchará el tráfico de la dirección MAC estática específica. El switch descartará el resto del tráfico de otras direcciones MAC que pase a través de esa interfaz.

El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar las direcciones MAC estáticas en los switches gestionados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Dirección MAC estática

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y seleccione MAC Address Tables>Static Addresses. Se abre la página Static Addresses:

Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Se abre la ventana Add Static Address:

Paso 3. En la lista desplegable VLAN dentro del campo VLAN ID, elija la VLAN que desea aplicar a la dirección MAC estática.

Paso 4. En el campo MAC Address, introduzca la dirección MAC.

Paso 5. En el campo Interfaz, seleccione el botón de opción que desee.

· Puerto: en la lista desplegable Puerto, elija el puerto que desee para aplicar la dirección MAC estática.

· LAG: en la lista desplegable Link Aggregation Group (LAG), seleccione el LAG que desee para aplicar la dirección MAC estática.

Paso 6. En el campo Status, elija el botón de opción que desee.

· Permanente: Establece la dirección MAC estática de forma permanente en la VLAN y la interfaz elegidas.

· Delete On Reset (Eliminar al restablecer): la dirección MAC estática se eliminará después de reiniciar el switch.

· Delete On Timeout (Eliminar al finalizar el tiempo de espera): la dirección MAC estática se eliminará automáticamente después del valor de tiempo de espera establecido en el switch.

· Secure: La dirección MAC estática está protegida si la interfaz está en el modo de bloqueo clásico. Cuando una interfaz está en modo de bloqueo clásico, todas las direcciones MAC agregadas a esa interfaz específica están bloqueadas y la interfaz no aprenderá ninguna dirección MAC nueva.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 8. (Opcional) Para eliminar una dirección MAC estática, marque la casilla de verificación de la dirección MAC deseada y haga clic en Eliminar.