Objetivo

La cantidad de tráfico enviado o recibido por el sistema es controlada por el conjunto de ancho de banda. El ancho de banda depende de dos valores, Ingress Rate Limit y Egress Shaping Rate. Puede ajustar estos valores para cada interfaz para adaptarlos a los requisitos de la red.

Este documento muestra el procedimiento para configurar el ancho de banda en los 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración del ancho de banda

Esta sección explica cómo configurar el ancho de banda de una interfaz.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Quality of Service > General > Bandwidth. Se abre la ventana Bandwidth:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción de la interfaz en la que desea configurar su ancho de banda.

Paso 3. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit Bandwidth.

Paso 4. En el campo Ingress Rate Limit (Límite de velocidad de ingreso), para habilitar el límite de velocidad de ingreso, marque la casilla de verificación Enable. El límite de velocidad de ingreso limita el tráfico de ingreso en la interfaz.

Paso 5. Si marcó la casilla de verificación Ingress Rate Limit en el paso 4, en el campo Ingress Limit, ingrese la cantidad máxima de ancho de banda para el tráfico de ingreso en la interfaz en particular.

Paso 6. En el campo Velocidad de modelado de salida, para habilitar el límite de velocidad de salida, active la casilla de verificación Habilitar. Egress Rate Limit limita el tráfico de salida en la interfaz.

Paso 7. Si activó la casilla de verificación Velocidad de modelado de salida en el paso 6, en el campo Velocidad de modelado de salida, introduzca la cantidad máxima de ancho de banda para el tráfico de salida en la interfaz concreta.

Paso 8. En el campo Velocidad de confirmación de información (CIR), introduzca el valor en este campo para establecer el ancho de banda máximo permitido para la interfaz de velocidad de modelado de salida.

Paso 9. En el campo Committed Burst Size (CBS) (Tamaño de ráfaga confirmado [CBS]), introduzca el tamaño máximo de ráfaga de datos en bytes permitido para la interfaz de salida.

Paso 10. Haga clic en Apply para aplicar la configuración.

Aplicar una configuración de interfaz a varias interfaces

Esta sección describe cómo aplicar una configuración de modelado de salida de una sola interfaz a varias interfaces.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Quality of Service > General > Bandwidth. Se abre la página Bandwidth.

Paso 2. Haga clic en el botón de opción de la interfaz a la que desea aplicar su configuración de ancho de banda a varias interfaces.

Paso 3. Haga clic en Copiar configuración. Aparece la ventana Copy Settings.

Paso 4. En el campo to (Para), introduzca el rango de interfaces que desea aplicar a la configuración de la interfaz seleccionada en el paso 2. Puede utilizar los números de interfaz o el nombre de las interfaces como entrada. Puede introducir cada interfaz separada por una coma (por ejemplo: 1, 3, 5 o GE1, GE3, GE5) o puede introducir un intervalo de interfaces (por ejemplo: 1-5 o GE1-GE5).

Paso 5. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

La siguiente imagen muestra los cambios después de la configuración.