Objetivo

IPv6 es el protocolo de Internet diseñado para sustituir a IPv4. Se ha diseñado para permitir más direcciones IP de las que permite el protocolo IPv4 actual. IPv6 también utiliza un nuevo encabezado para reducir la cantidad de tiempo de procesamiento necesario para atravesar una red.

Los switches de las series SF200/300 de Cisco permiten el uso de IPv6 de cuatro maneras diferentes. Ya sea a través de uno de los puertos disponibles en el dispositivo, a través de un Grupo de Agregación de Links (LAG) que se puede utilizar para utilizar varios puertos como un único puerto en la conectividad de un dispositivo al switch, a través de una VLAN en la que el dispositivo está actualmente, o a través de un Protocolo de Direccionamiento de Túnel Automático dentro del Sitio (ISATAP) que permite que el protocolo se utilice dentro de una red IPv4 existente ya que encapsula los paquetes IPv6 en un encabezado IPv4.

Nota: Solo puede asignar una dirección IPv6 en el switch. Esta dirección IPv6 se puede asignar a un puerto, a una interfaz de grupo de agregación de enlaces (LAG) o a una VLAN.

En este artículo se explica cómo configurar una interfaz IPv6 y asignar direcciones IPv6 a la interfaz IPv6 en los switches gestionados de las series 200 y 300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•v1.2.7.76

Interfaces IPv6

Agregar interfaz IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Interface cuando el switch esté en modo de capa 2 o IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface cuando el switch esté en modo de capa 3. Se abre la página Interfaces IPv6:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar una nueva interfaz IPv6. Aparece la ventana Add IPv6 Interface.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción de la interfaz IPv6 que desee crear.

· Puerto: en la lista desplegable Puerto, seleccione un puerto que se convertirá en una interfaz IPv6.

· LAG: en la lista desplegable LAG, elija un LAG que se convertirá en una interfaz IPv6.

· VLAN: en la lista desplegable VLAN, elija una VLAN que se convertirá en una interfaz IPv6.

· Túnel ISATAP: un túnel con protocolo de direccionamiento de túnel automático dentro del sitio (ISATAP) se configura como una interfaz IPv6. Los túneles ISATAP se utilizan para enviar tráfico entre dos redes IPv6 a través de una red IPv4.

Paso 4. Introduzca el número de intentos de detección de direcciones duplicadas (DAD) en el campo Número de intentos de DAD. Este es el número de mensajes de solicitud de vecino que se envían consecutivamente a través de una red para verificar que una nueva dirección IPv6 de unidifusión es única antes de asignarla. Introduzca un cero para desactivar esta función.

Paso 5. (Opcional) Marque Enable en el campo IPv6 Address Auto Configuration para habilitar la configuración automática de direcciones IPv6 sin estado. Esto permite que las direcciones IP locales y globales del sitio se asignen automáticamente en función de los anuncios de router recibidos en la interfaz.

Paso 6. (Opcional) Marque Enable en el campo ICMPv6 Messages para habilitar los mensajes ICMPv6. Estos mensajes indican a un servidor errores pero no sobrecargan el servidor.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar). Se crea la interfaz IPv6.

Nota: Haga clic en IPv6 Address Table para asignar manualmente direcciones IPv6 a la interfaz.

Editar interfaz IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Interface cuando el switch esté en modo de capa 2 o IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface cuando el switch esté en modo de capa 3. Se abre la página Interfaces IPv6:

Paso 2. Marque la casilla de verificación de la interfaz IPv6 que desea editar.

Paso 3. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit IPv6.

El campo Interfaz muestra la interfaz que se va a editar.

Paso 4. Introduzca el número de intentos de detección de direcciones duplicadas (DAD) en el campo Número de intentos de DAD. Este es el número de mensajes de solicitud de vecino que se envían consecutivamente a través de una red para verificar que una nueva dirección IPv6 de unidifusión es única antes de asignarla. Introduzca un cero para desactivar esta función.

Paso 5. (Opcional) Marque Enable en el campo IPv6 Address Auto Configuration para habilitar la configuración automática de direcciones IPv6 sin estado. Esto permite que las direcciones IP locales y globales del sitio se asignen automáticamente en función de los anuncios de router recibidos en la interfaz.

Paso 6. (Opcional) Marque Enable en el campo ICMPv6 Messages para habilitar los mensajes ICMPv6. Estos mensajes indican a un servidor errores pero no sobrecargan el servidor.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar). Se guarda la configuración de la interfaz IPv6.

Eliminar interfaz IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Interface cuando el switch esté en modo de capa 2 o IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface cuando el switch esté en modo de capa 3. Se abre la página Interfaces IPv6:

Paso 2. Marque la casilla de verificación de la interfaz IPv6 que desea eliminar.

Paso 3. Haga clic en Eliminar. Se elimina la interfaz IPv6.

Direcciones IPv6

Agregar dirección IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Addresses cuando el switch esté en modo de capa 2 o IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses cuando el switch esté en modo de capa 3. Se abre la página Direcciones IPv6:

Paso 2. En la lista desplegable Nombre de interfaz, elija una interfaz a la que se ha asignado una dirección IPv6 y haga clic en Ir. Se muestran las direcciones IPv6 configuradas para la interfaz.

Paso 3. Haga clic en Agregar para configurar una dirección IPv6 para la interfaz especificada. Aparece la ventana Add IPv6 Address.

El campo IPv6 Interface (Interfaz IPv6) muestra la interfaz que se debe configurar.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de dirección IPv6 deseado en el campo IPv6 Address Type (Tipo de dirección IPv6).

· Link Local (Enlace local): la dirección IPv6 es una dirección local de enlace. Las direcciones locales de link se utilizan para las conexiones LAN internas y no son enrutables. El prefijo de la dirección local de un vínculo es FF80.

· Global: la dirección IPv6 es una dirección global. Una dirección global es una dirección de unidifusión que es única globalmente y enrutable.

Paso 5. Introduzca la dirección IPv6 que se va a asignar a la interfaz IPv6 en el campo Dirección IPv6.

Paso 6. Si el tipo de dirección IPv6 es global, introduzca una longitud de prefijo para la dirección en el campo Longitud de prefijo. Una longitud de prefijo define el rango de direcciones IP que componen la subred. La longitud del prefijo define el número de bits de red en una dirección IPv6. Por ejemplo, una longitud de prefijo de 64 consideraría los primeros 64 bits como bits de red. Esto deja los últimos 64 bits como bits de host.

Paso 7. (Opcional) Si el tipo de dirección IPv6 es global, marque Enable en el campo EUI-64 para habilitar el identificador único extendido 64. EUI-64 permite a un host asignarse a sí mismo una dirección IPv6 de 64 bits única sin necesidad de configuración manual o de un servidor DHCP. Cuando se utiliza EUI-64, la dirección MAC de 48 bits del dispositivo se divide en dos partes. Los 24 bits situados más a la izquierda de la dirección MAC constituyen los 24 bits situados más a la izquierda de la dirección IPv6. Los 24 bits del extremo derecho de la dirección MAC constituyen los 24 bits del extremo derecho de la dirección IPv6. Para completar la dirección IPv6, EUI-64 inserta el valor hexadecimal FFFE en el medio.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar). La dirección IPv6 se configura en la interfaz IPv6.

Nota: Haga clic en IPv6 Interface Table para ver las interfaces IPv6 configuradas.

Eliminar dirección IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Addresses cuando el switch esté en modo de capa 2 o IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses cuando el switch esté en modo de capa 3. Se abre la página Direcciones IPv6:

Paso 2. Marque la casilla de verificación de la interfaz que desea eliminar.

Paso 3. Haga clic en Eliminar. Se elimina la dirección IPv6.

Nota: La entrada vuelve a la dirección predeterminada una vez que se elimina la dirección IPv6 configurada.