Objetivos

Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo de propiedad de Cisco de capa de enlace que permite a los dispositivos de Cisco comunicarse independientemente de la conectividad IP. Se utiliza principalmente para comunicar direcciones de protocolo y capacidades de dispositivos. El CDP envía tramas que contienen valores de longitud de tipo (TLV), que son campos que contienen diferentes propiedades del puerto o la conexión.

El artículo explica la información en la página CDP Statistics de los 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•v1.2.7.76

Estadísticas CDP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Discovery - CDP > CDP Statistics. Se abre la página CDP Statistics:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción situado junto al intervalo de tiempo deseado en el campo Frecuencia de actualización para establecer la frecuencia con que se actualizará la información siguiente.

La información de estadísticas de CDP se muestra en los campos siguientes:

· Received (Recibido): muestra estadísticas del número de paquetes CDP recibidos.

- Versión 1: el número de paquetes CDP de la versión 1 que el switch ha recibido.

- Versión 2: el número de paquetes CDP de la versión 2 que el switch ha recibido. Los paquetes de la versión 2 contienen más información sobre el vecino que los paquetes de la versión 1, como el estado dúplex de la conexión vecina (dúplex medio o completo), el consumo de energía y un mecanismo de detección de errores que proporciona una búsqueda de errores más rápida en la conexión con el dispositivo vecino.

- Total: la cantidad total de paquetes CDP que el switch ha recibido.

· Transmitted (Transmitido): muestra estadísticas del número de paquetes CDP transmitidos.

- Versión 1: el número de paquetes CDP de la versión 1 que el switch ha transmitido.

- Versión 2: el número de paquetes CDP de la versión 2 que el switch ha transmitido.

- Total: la cantidad total de paquetes CDP que el switch ha transmitido.

· Estadísticas de errores CDP: muestra el número de errores CDP por tipo.

- Suma de comprobación no válida: el número de paquetes CDP con una suma de comprobación incorrecta. Esto significa que el paquete ha sido dañado.

- Otros errores: la cantidad de paquetes CDP que tienen errores que no son una suma de comprobación ilegal. Esto se debe generalmente a una discordancia en los tipos TLV que se transmiten.

- Vecinos por encima del máximo: la cantidad de paquetes CDP que se han descartado debido a la falta de memoria.

Paso 3. (Opcional) Para borrar los contadores CDP recibidos y transmitidos, haga clic en Clear Counters.