Objetivo

Un vecino IPv6 es un nodo vinculado a una interfaz IPv6. La tabla de vecinos IPv6 contiene todos los vecinos IPv6 configurados estáticamente y detectados dinámicamente. También conocida como caché de detección de vecinos IPv6, el switch utiliza la tabla de vecinos para comunicarse con los nodos vecinos. El switch utiliza la tabla para detectar una dirección MAC deseada basada en una dirección IPv6 conocida.

En este artículo se explica cómo configurar y ver la tabla de vecinos IPv6 en los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Vecinos IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors cuando el switch esté en modo de capa 2 o IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Neighbors cuando el switch esté en modo de capa 3. Se abre la página IPv6 Neighbors:

Paso 2. (Opcional) Haga clic en el botón de opción correspondiente a la opción deseada en el campo Borrar tabla y haga clic en Aplicar. Esto borra la dirección IPv6 deseada de la tabla de vecinos IPv6.

· Sólo estático: borre únicamente las entradas estáticas de IPv6.

· Sólo dinámica: borre únicamente las entradas dinámicas de IPv6.

· Todo dinámico y estático: borre las entradas IPv6 estáticas y dinámicas.

Paso 3. Haga clic en Agregar para agregar un vecino que se va a supervisar. Aparece la ventana Add IPv6 Neighbors.

Nota: El campo Interfaz muestra la interfaz IPv6 vecina que se va a agregar.

Paso 4. Introduzca la dirección IPv6 que desea configurar en la interfaz.

Paso 5. Introduzca la dirección MAC que corresponda a la dirección IPv6 especificada.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). El vecino IPv6 está configurado estáticamente.

El área Tabla de vecinos IPv6 muestra los campos siguientes.

· Interfaz: la interfaz del vecino IPv6.

· Dirección IPv6: dirección IPv6 del vecino.

· Dirección MAC: dirección MAC que corresponde a la dirección IPv6.

· Tipo: el tipo de entrada del vecino.

- Static: el vecino fue configurado estáticamente.

- Dinámico: el vecino se detectó dinámicamente.

· Estado: el estado del vecino IPv6.

- Incompleto: la resolución de direcciones es funcional, pero el vecino aún no ha respondido.

- Reachable: se ha identificado que el vecino es alcanzable.

- Obsoleto: se ha identificado que el vecino es inalcanzable y no se realizará ninguna acción para verificar la disponibilidad del vecino hasta que se envíe el tráfico.

- Retraso: se ha identificado que el vecino conocido anteriormente es inalcanzable. La interfaz permanece en el estado de retraso hasta que ha pasado un tiempo de retraso predeterminado, después del cual el estado cambia a Sondeo.

- Sondeo: no se sabe si el vecino es accesible. Esto hace que se envíen sondeos de solicitud de vecinos de unidifusión para verificar la disponibilidad.