Objetivo

El protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) es un protocolo diseñado para la multidifusión. Con IGMP, puede establecer las pertenencias a grupos entre diferentes usuarios dentro de una red. IGMP se utiliza principalmente para la transmisión multimedia, como el chat de vídeo, entre diferentes usuarios de una red (usuarios de uno a varios o usuarios de varios a varios). El snooping, por otra parte, es el término que se utiliza cuando un tercero en una comunicación escucha u observa el tráfico de datos de la conexión actual. Por lo tanto, la indagación IGMP es un proceso que escucha específicamente el tráfico multicast. De forma predeterminada, los 300 Series Managed Switches reenvían todas las tramas multicast a todos los puertos asignados a una VLAN específica. Este comportamiento es inseguro y las tramas multicast podrían terminar en el lugar equivocado. Puede habilitar la indagación IGMP para reenviar el tráfico de multidifusión sólo a los clientes de multidifusión ya registrados en puertos específicos del switch. De esta manera, las tramas multicast se reenvían solamente a un cliente multicast específico dentro de una VLAN en lugar de a todos los usuarios en esa VLAN.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la indagación IGMP en los switches administrados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Habilitar multidifusión de puente

Para que la indagación IGMP funcione, debe estar habilitada la multidifusión de puente.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > Properties. Se abre la página Propiedades:

Paso 2. En el campo Estado del filtrado multidifusión de puente, active la casilla de verificación Enable.

Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar).

Nota: Para obtener información sobre cómo configurar las propiedades de multidifusión, consulte el artículo Configuración de propiedades de multidifusión en switches gestionados serie 300.

Configuración de IGMP Snooping en una VLAN

Configuración de IGMP Snooping en una sola VLAN

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > IGMP Snooping. Se abre la página IGMP Snooping:

Paso 2. Marque Enable para iniciar IGMP Snooping globalmente.

Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 4. Haga clic en el botón de opción que corresponde a la VLAN en la que desea aplicar la indagación IGMP.

Paso 5. Haga clic en Editar.

Aparece la ventana Edit IGMP Snooping.

Paso 6. En el campo IGMP Snooping Status, marque la casilla de verificación Enable. Esta opción monitorea el tráfico para determinar qué hosts solicitaron tráfico multicast.

Paso 7. En el campo Aprendizaje automático de puertos MRouter, marque la casilla de verificación Enable. Esta opción detecta automáticamente a qué puertos específicos está conectado el router MR. Un router MR es un router diseñado para rutear correctamente los paquetes multicast.

Paso 8. En el campo Query Robustness, ingrese el número de consultas que el switch realiza para conectarse a un host. Si no se recibe respuesta, el switch elimina la información del host.

Paso 9. En el campo Intervalo de Consulta, introduzca el intervalo de tiempo entre los mensajes de consulta enviados.

Paso 10.  En el campo Intervalo máximo de respuesta de la consulta, introduzca el tiempo en segundos que se concede a un host para responder a una consulta.

Paso 11. En el campo Contador de consultas de último miembro, haga clic en una de las siguientes opciones:

· Use Default: esta opción utiliza el número predeterminado de consultas específicas de grupo IGMP que se enviarán antes de que el switch asuma que no hay más miembros en el grupo.

· Definido por el usuario: esta opción le permite ingresar un número específico de consultas específicas del grupo IGMP que se enviarán antes de que el switch asuma que no hay más miembros en el grupo.

Paso 12. En el campo Intervalo de consulta de último miembro, ingrese el Retraso máximo de respuesta utilizado en caso de que el switch no pueda leer el valor del Intervalo máximo de respuesta de consultas específicas de grupo.

Paso 13. En el campo Immediate Leave, marque la casilla de verificación Enable para bloquear un flujo multicast más rápido que se envió a un puerto miembro en caso de que se reciba un mensaje IGMP Group Leave.

Paso 14. En el campo Estado del solicitante IGMP, marque la casilla de verificación Enable para habilitar el solicitante IGMP.

Paso 15. En el campo Dirección IP de Origen del Solicitante Administrativo, haga clic en uno de los siguientes botones de opción:

· Auto: esta opción selecciona la dirección IP de administración.

· User Defined (Definido por el usuario): esta opción le permite elegir una dirección IP de su elección en la lista desplegable.

Paso 16. En el campo IGMP Querier Version, haga clic en IGMPV3 si en esta VLAN hay switches o routers multicast que realizan el reenvío de multidifusión IP específico del origen; de lo contrario, haga clic en IGMPV2.

Nota: La información de la parte derecha de la ventana Edit IGMP Snooping muestra la configuración IGMP actual.

Aparece la siguiente información:

· Estado IGMP operativo: estado IGMP actual de la VLAN elegida.

· Robustez de la consulta operativa: valor de robustez de la consulta actual de la VLAN elegida.

· Intervalo de consulta operativa: valor del intervalo de consulta actual de la VLAN elegida.

· Intervalo máximo de respuesta de la consulta operativa: valor del intervalo máximo de respuesta de la consulta actual de la VLAN elegida.

· Intervalo de respuesta de último miembro operativo: valor del Intervalo de respuesta de último miembro de la VLAN elegida.

· Contador de consultas de último miembro operativo: valor del último contador de consultas de miembro de la VLAN elegida.

· Intervalo de consulta de último miembro operativo: valor del intervalo de consulta de último miembro de la VLAN elegida.

· Dirección IP de Origen del Solicitante Operativo: Dirección IP de Origen del Solicitante Actual de la VLAN elegida.

Paso 17. Haga clic en Apply (Aplicar).

Configuración de IGMP Snooping en varias VLAN

Esta sección explica cómo aplicar la configuración de indagación IGMP de una VLAN específica, en varias VLAN.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > IGMP Snooping. Se abre la página IGMP Snooping:

Paso 2. Haga clic en la VLAN con la configuración de indagación IGMP que desea aplicar en otras VLAN.

Paso 3. Haga clic en Copiar configuración. Aparece la ventana Copy Settings.

Paso 4. En el campo proporcionado, ingrese las VLAN a las que desea aplicar la configuración de indagación IGMP de la VLAN previamente elegida. Puede ingresar cada VLAN o un rango de VLAN según su número de entrada de la tabla de indagación IGMP, como 1, 2 o 1-2, o con su ID de VLAN, como VLAN1, VLAN2 o VLAN1-VLAN2.

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).