Objetivo

El propósito de este artículo es mostrarle la información básica del sistema y qué significa cada parámetro en los switches administrados de la serie 200/300. Esta información es útil para cualquier administrador de red y puede ayudar a tomar una mejor decisión cuando se trata de su red. También.

En este artículo se explica cómo configurar la información básica del sistema que puede identificar mejor el switch y su propósito en la red.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Información general del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > System Summary. Se abre la página Resumen del sistema:

En el área Información del sistema se muestra la siguiente información:

· Modo de funcionamiento del sistema: muestra el modo de funcionamiento del conmutador. Hay dos modos de funcionamiento disponibles: Capa 2 y Capa 3 de los modos de funcionamiento del modelo TCP/IP. Con el modo de funcionamiento de la capa 2, el switch actúa por completo como un switch de la capa 2. Con el modo de funcionamiento de la capa 3, el switch actúa como un switch de la capa 2, pero también realiza tareas de la capa 3.

· Descripción del sistema: descripción del sistema.

· Ubicación del sistema: la ubicación física del switch. Haga clic en Edit para cambiar la información.

· Contacto del sistema: el nombre de una persona de contacto. Haga clic en Edit para cambiar la información.

· Nombre de host: el nombre del switch. De forma predeterminada, el nombre de host del switch se compone de la palabra switch concatenado con los tres bytes menos significativos de la dirección MAC del switch. Haga clic en Edit para cambiar la información.

Nota: Si hace clic en Edit (Editar), consulte el artículo System Settings Configuration on 200/300 Series Managed Switches (Configuración del sistema en switches gestionados serie 200/300) para saber cómo modificar la información de configuración del sistema.

· ID de objeto del sistema: ID de objeto SNMP exclusiva para este producto.

· Tiempo de actividad del sistema: tiempo transcurrido desde el último reinicio.

· Hora actual: la hora actual del sistema.

· Dirección MAC base: dirección MAC del switch.

· Tramas Jumbo: estado de soporte de tramas Jumbo. Esta compatibilidad se puede habilitar o deshabilitar en la página Configuración de puerto. La compatibilidad con tramas gigantes tiene efecto solamente después de que se habilita y se reinicia el switch. Las tramas gigantes son tramas Ethernet con un tamaño de 1500 bytes o más.

La información sobre los servicios disponibles en el switch se encuentra en el área de estado de los servicios TCP/UDP:

Nota: Si desea modificar el estado de los servicios TCP/UDP, haga clic en Edit (Editar). Se abre la página Servicios TCP/UDP. Refiérase al artículo Ver el Estado del Servicio TCP/UDP en los Switches Administrados de la Serie 300 para saber cómo alterar el estado de los servicios TCP/UDP.

· Servicio HTTP: muestra el estado actual (activado o desactivado) del servicio HTTP.

· Servicio HTTPS: muestra el estado actual (activado o desactivado) del servicio HTTPS. HTTPS es una versión segura de HTTP.

· Servicio SNMP: muestra el estado actual (activado o desactivado) del servicio SNMP (protocolo simple de administración de red). SNMP le ofrece las herramientas para administrar y controlar un entorno de red.

· Servicio Telnet: muestra el estado actual (activado o desactivado) del servicio Telnet. Telnet es un protocolo que le permite establecer una conexión remota con una red.

· Servicio SSH: muestra el estado actual (activado o desactivado) del servicio SSH (Secure Shell). SSH, como telnet, permite establecer una conexión remota con una red, pero SSH ofrece más seguridad que Telnet.

En el área Información de software se muestra la siguiente información:

· Firmware Version (Active Image): número de versión del firmware de la imagen de software que se está utilizando actualmente.

· Suma de comprobación MD5 del firmware (imagen activa): suma de comprobación MD5 de la imagen activa. MD5 es un algoritmo hash que cifra los datos. En este caso, el firmware produce un valor de suma de comprobación MD5, con el propósito de la integridad de los datos y la protección de los datos del firmware.

· Firmware Version (Non-active): número de versión del firmware de la imagen de software inactiva.

· Suma de comprobación MD5 del firmware (no activa): suma de comprobación MD5 de la imagen de software inactiva. Dado que los switches gestionados serie 200/300 pueden tener hasta dos firmware diferentes, cada firmware tiene su propio valor de suma de comprobación MD5 para la integridad de los datos.

· Versión de arranque: número de versión de la imagen de arranque.

· Suma de comprobación MD5 de arranque: suma de comprobación MD5 de la imagen de arranque.

· Configuración regional: configuración regional del primer idioma.

· Versión de idioma: versión de firmware del idioma principal de la imagen activa.

· Suma de comprobación MD5 de idioma — Suma de comprobación MD5 del archivo de idioma.

· Número de serie: muestra el número de serie del conmutador.

· PID VID: muestra el número de pieza y el ID de versión del switch.

Si el switch tiene capacidad para PoE, también se mostrarán las siguientes estadísticas y ajustes generales de PoE.

· Potencia PoE máxima disponible (W): potencia máxima disponible que puede proporcionar la PoE en vatios.

· Consumo energético total de PoE (W): potencia total de PoE suministrada a los dispositivos PoE conectados en vatios.

· Modo de alimentación PoE: los dispositivos con alimentación a través de Ethernet (PoE) se alimentan desde el switch. Los dispositivos reciben alimentación del puerto al que están conectados. El conmutador limita la página a dos formas, según el modo de alimentación.

- Port Limit: se configura en la página de propiedades de PoE. La alimentación está limitada a una potencia específica y, para activar estos parámetros, el sistema debe estar en modo de límite de puertos PoE.

- Class Limit: se configura en la página de propiedades de PoE. La alimentación está limitada en función de la clase del dispositivo conectado y, para activar estos parámetros, el sistema debe estar en modo de límite de puerto PoE.