Objetivo

Un método común para optimizar una red es el uso de la calidad de servicio (QoS). QoS funciona priorizando cierto tráfico de red según los diferentes criterios configurables. El tráfico de menor prioridad se ralentiza para proporcionar un mejor rendimiento para el tráfico de mayor prioridad. Los switches gestionados de la serie Cisco admiten cuatro colas, donde la cola cuatro tiene la mayor prioridad. QoS se puede configurar en los switches gestionados de la serie Cisco en función de los diferentes modos de confianza.

El switch admite los siguientes modos de confianza:

· La clase de servicio (CoS / 802.1p) permite al usuario especificar la prioridad de los paquetes de datos cuando el tráfico se almacena en el búfer en el switch debido a la congestión. Los valores de CoS varían entre 0 y 7, donde 7 tiene la prioridad más alta.

· El punto de código de servicios diferenciados IP (DSCP) detecta paquetes en función de sus valores DSCP. La ETIQUETA de prioridad de VLAN permanece sin cambios.

En este artículo se explica cómo configurar el modo de confianza QoS CoS en los switches administrados de la serie 200/300.

Tabla de mapeo de cola a coste predeterminado

Valores de 802.1p

Cola

Notas

0

1

Background

1

1

Mejor esfuerzo

2

2

Excelente esfuerzo

3

3

Aplicación crítica LSV teléfono SIP

4

3

Video

5

4

Teléfono IP Cisco de voz predeterminado

6

4

Interwork Control LSV phone RTP

7

4

Control de red

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de QoS

Propiedades de QoS

La página Propiedades de QoS se utiliza para habilitar QoS globalmente y configurar un modo de confianza de QoS.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Quality of Service > General > QoS Properties. Se abre la página Propiedades de QoS:

Paso 2. Marque Enable en el campo QoS Mode para habilitar QoS en el switch.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción CoS/802.1p en el campo Modo de confianza para configurar el modo de confianza como CoS/802.1p. El modo de confianza determina cómo se enviará el tráfico de red a las colas.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar). Se configura el modo de confianza de QoS.

Paso 5. Desplácese hacia abajo hasta la Tabla de configuración de QoS y elija una interfaz de la lista desplegable Tipo de interfaz.

Paso 6. Haga clic en Go para abrir una lista de puertos o LAGs.

Paso 7. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea editar.

Paso 8. Haga clic en Edit para configurar la interfaz especificada. Aparece la ventana Edit Interface CoS Configuration.

Paso 9. (Opcional) Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz deseada.

· Puerto: en la lista desplegable Puerto, seleccione el puerto que desea configurar. Esto sólo afectará al puerto único seleccionado.

· LAG: en la lista desplegable LAG, seleccione el LAG que desea configurar. Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración LAG.

Paso 10. En la lista desplegable Default CoS (CoS predeterminada), elija un valor CoS predeterminado para los paquetes entrantes que no tienen una etiqueta VLAN. El valor 0 CoS tiene la prioridad más baja, mientras que 7 tiene la prioridad más alta.

Paso 11. Haga clic en Apply (Aplicar). Se configura el valor predeterminado de CoS para la interfaz.

Configuración de la interfaz QoS

La página QoS Interface Settings se utiliza para habilitar QoS por puerto.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Quality of Service > General > Interface Settings. Se abre la página Interface Settings:

Paso 2. Elija una interfaz de la lista desplegable Tipo de interfaz.

Paso 3. Haga clic en Go para abrir una lista de puertos o LAGs.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea editar.

Paso 5. Haga clic en Edit para configurar la interfaz especificada. Aparece la ventana Edit QoS Interface Settings.

Paso 6. (Opcional) Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz deseada.

· Puerto: en la lista desplegable Puerto, seleccione el puerto que desea configurar. Esto sólo afectará al puerto único seleccionado.

· LAG: en la lista desplegable LAG, seleccione el LAG que desea configurar. Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración LAG.

Paso 7. Marque Enable en el campo QoS State. Esto prioriza el tráfico entrante en la interfaz en función del modo de confianza QoS configurado. En este caso, el modo de confianza CoS/802.1p. Si el estado de QoS está inhabilitado, todo el tráfico entrante en la interfaz se asigna a la cola de mejor esfuerzo y no se realiza ninguna priorización.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar). Se configuran los parámetros de la interfaz.

Cola de QoS

La página Queue se utiliza para configurar la prioridad de las colas de salida.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Quality of Service > General > Queue. Se abre la página Cola:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción correspondiente al método de programación deseado de cada cola. Esto determina cómo se maneja el tráfico.

· Prioridad estricta: el tráfico de salida de una cola de mayor prioridad se envía primero. El tráfico de una cola de menor prioridad se procesa después de enviar todo el tráfico de la cola de mayor prioridad.

· WRR: el turno rotatorio ponderado (WRR) envía el tráfico a las colas en proporción al peso de la cola. Esto significa que se envían más paquetes desde una cola con un peso mayor. Se atiende a una cola hasta que se alcanza la cuota de esa cola y, a continuación, se atiende a la siguiente cola.

Paso 3. Si el método de programación está configurado como WRR, introduzca el valor de peso de cada cola en el campo Peso de WRR. A las colas con un mayor peso se les da más ancho de banda. El porcentaje de ancho de banda que se da a la cola se muestra en el campo % de ancho de banda de WRR.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar). Se configuran los parámetros de la cola.

CoS/802.1p a la cola

La página CoS/802.1p to Queue se utiliza para asignar paquetes con etiquetas de prioridad 802.1p a colas de salida.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Quality of Service > General > CoS/802.1p to Queue. Se abre la página CoS/802.1p a la cola:

Los campos siguientes muestran información sobre las colas de salida.

· 802.1p: la etiqueta de prioridad 802.1p de los paquetes de entrada. Los paquetes con la etiqueta 802.1p se asignarán a la cola de salida correspondiente.

· Cola de salida: la cola de salida asignada a la etiqueta 802.1p correspondiente.

Nota: A los paquetes sin una etiqueta de prioridad se les asigna una etiqueta de prioridad basada en el valor predeterminado configurado de CoS en la página Propiedades de QoS.

Paso 2. En la lista desplegable Cola de salida, elija la cola de salida a la que se enviarán los paquetes, con la etiqueta de prioridad 802.1 correspondiente.

Nota: Haga clic en Restaurar valores predeterminados para restaurar la CoS predeterminada en la configuración de cola.

Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar). Se configuran los valores CoS a cola.

Ancho de banda

El ancho de banda es la velocidad de transmisión de paquetes en una interfaz. La página Bandwidth se utiliza para configurar el ancho de banda de ingreso y egreso por interfaz.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Quality of Service > General > Bandwidth. Se abre la página Ancho de banda:

Paso 2. Elija una interfaz de la lista desplegable Tipo de interfaz.

Paso 3. Haga clic en Go para abrir una lista de puertos o LAGs.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea editar.

Paso 5. Haga clic en Edit para configurar la interfaz especificada. Aparece la ventana Edit QoS Interface Settings.

Paso 6. (Opcional) Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz deseada.

· Puerto: en la lista desplegable Puerto, seleccione el puerto que desea configurar. Esto sólo afectará al puerto único seleccionado.

· LAG: en la lista desplegable LAG, seleccione el LAG que desea configurar. Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración LAG.

Paso 7. (Opcional) Marque Enable en el campo Ingress Rate Limit (Límite de velocidad de ingreso) para configurar el ancho de banda de ingreso en la interfaz. Este es el ancho de banda para los paquetes que se reciben en la interfaz. Si esta opción está desactivada, se utiliza el valor predeterminado de 100 kilobits.

Paso 8. Si el Límite de velocidad de ingreso está habilitado, ingrese el ancho de banda permitido para el ingreso de la interfaz.

Paso 9. (Opcional) Marque Enable en el campo Egress Shaping Rate para configurar el ancho de banda de salida en la interfaz. Este es el ancho de banda para los paquetes que se transmiten desde la interfaz. Si esta opción está desactivada, se utiliza el valor predeterminado de 64 kilobits.

Paso 10. Si la Velocidad de modelado de salida está activada, introduzca los campos siguientes.

· Velocidad de confirmación de información (CIR): ancho de banda permitido para la salida de la interfaz.

· Tamaño de ráfaga comprometida (CBS): cantidad de datos que se pueden enviar en una ráfaga en la interfaz.

Paso 11. Haga clic en Apply (Aplicar). Se configuran los parámetros de ancho de banda.

Modelado de salida por cola

La página Egress Shaping Per Queue se utiliza para configurar el ancho de banda de salida por cola.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Quality of Service > General > Egress Shaping Per Queue. Se abre la página Egress Shaping Per Queue:

Paso 2. Elija una interfaz de la lista desplegable Tipo de interfaz.

Paso 3. Haga clic en Go para abrir una lista de puertos o LAGs.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea editar.

Paso 5. Haga clic en Edit para configurar la interfaz especificada. Aparecerá la ventana Editar modelado de salida por cola.

Paso 6. (Opcional) Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz deseada.

· Puerto: en la lista desplegable Puerto, seleccione el puerto que desea configurar. Esto sólo afectará al puerto único seleccionado.

· LAG: en la lista desplegable LAG, seleccione el LAG que desea configurar. Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración LAG.

Paso 7. Marque Enable en el campo Queue (Cola) para configurar el ancho de banda de salida de la cola.

Paso 8. Si el campo Cola está activado, introduzca los campos siguientes.

· Velocidad de confirmación de información (CIR): ancho de banda permitido para la salida de la interfaz. El valor predeterminado es 64 kilobits por segundo.

· Tamaño de ráfaga comprometida (CBS): cantidad de datos que se pueden enviar en una ráfaga en la interfaz. El valor predeterminado es 128000 bytes.

Paso 9. Haga clic en Apply (Aplicar). Se configuran los ajustes de modelado de salida por cola.