Objetivos

Los loops en una red ocurren cuando existen rutas alternativas entre los hosts. Los bucles en una red extendida pueden hacer que los switches de Capa 2 reenvíen el tráfico indefinidamente, lo que se traduce en un aumento del tráfico y una reducción de la eficiencia de la red. El protocolo de árbol de extensión (STP) proporciona una ruta única entre dos estaciones finales cualesquiera para evitar bucles. El protocolo de árbol de extensión rápido (RSTP) detecta topologías de red para proporcionar una convergencia más rápida y crear una red sin bucles. Esto es más efectivo cuando la topología de red está estructurada naturalmente en árbol.

En este artículo se explica cómo configurar RSTP por puerto en los switches gestionados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

- SF/SG serie 200 y SF/SG serie 300

Versión del software

- 1.3.0.62

Configuración global de árbol de extensión

Primero, debe asegurarse de que los parámetros para RSTP estén habilitados en el switch.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > STP Status & Global Settings. Se abre la página STP Status & Global Settings:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Spanning Tree para habilitar STP.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción Rapid STP en el campo STP Operation Mode para utilizar RSTP como modo de operación de STP.

Paso 4. Haga clic en una de las opciones disponibles en el campo Manejo de BPDU para manejar los paquetes de Unidad de datos de protocolo de puente (BPDU) cuando el STP está inhabilitado:

Paso 5. Haga clic en una de las opciones disponibles en el campo Valores por Defecto de Coste de Ruta para asignar los costes de ruta por defecto:

- Filtrado: Esta opción filtra paquetes BPDU.

- Inundación: Esta opción inunda los paquetes BPDU.

- Corto: esta opción utiliza un rango de 1 a 65.535 para los costos de trayectoria de puerto.

- Long: esta opción utiliza un rango de 1 a 200.000.000 para los costos de trayectoria de puerto.

Paso 6. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

Habilitar el árbol de extensión rápido en un puerto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > RSTP Interface Settings. Se abre la página RSTP Interface Settings:

Paso 2. Si se descubre un dispositivo conectado a través de STP, elija la interfaz que está conectada al dispositivo y haga clic en Activar migración de protocolo. Esto realiza una prueba en el dispositivo conectado para ver el tipo de STP. A continuación, el switch se comunica con el dispositivo conectado mediante el uso del tipo STP correspondiente del dispositivo conectado

Paso 3. En la lista desplegable Filtro, elija si desea configurar un puerto o un LAG (Grupo de agregación de enlaces).

Paso 4. Haga clic en el botón de opción del puerto /LAG que desea habilitar RSTP.

Paso 5. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit RSTP Interface Settings.

Paso 6. En el campo Estado administrativo punto a punto, haga clic en una de las opciones disponibles:

Nota: los puertos definidos como dúplex completo se consideran enlaces de puerto punto a punto.

Se muestra la siguiente información sobre el puerto/LAG:

- Habilitar: si habilita esta función, este puerto se convertirá en un puerto de borde RSTP y pasará al modo de reenvío más rápido que el STP normal.

- Disable (Desactivar): el puerto no se considerará como punto a punto para fines de RSTP, STP funcionará a velocidad regular.

- Automático: determina automáticamente el estado del switch mediante BPDU de RSTP.

- Estado operativo punto a punto: muestra activado si la distancia administrativa punto a punto está establecida en automático.

- Rol: el rol del puerto según lo asignado por STP para proporcionar el trayecto STP.

- Modo: el modo de árbol de extensión actual.

- Estado operativo del link rápido: el estado del link rápido.

- Estado del puerto: estado de RSTP en el puerto.

Paso 7. Haga clic en Apply para guardar los cambios.