Objetivo

RMON permite el intercambio de datos de monitoreo entre dispositivos en una red. Puede crear una entrada del historial RMON para una interfaz para recopilar información sobre el tráfico de red dentro de esa interfaz. En este artículo se explica cómo configurar una entrada del historial de RMON para los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Mostrar historial de RMON

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > RMON > History. Se abre la página Historial:

Paso 2. Haga clic en Agregar para configurar una nueva entrada en la tabla de control. Aparece la ventana Add RMON History.

Nota: La Nueva Entrada de Historial muestra el número de la nueva entrada de la tabla de historial.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción de una de las opciones disponibles en la interfaz de origen para elegir la interfaz de la que se toma la información RMON. Las opciones son:

· Puerto: esta opción le permite elegir un puerto específico de la lista desplegable Puerto.

· LAG: esta opción le permite elegir un grupo de agregación de enlaces (LAG) específico de la lista desplegable LAG. Un LAG combina interfaces individuales en un único link lógico, que proporciona un ancho de banda agregado de hasta ocho links físicos.

Paso 5. Introduzca el número de muestras que desea almacenar en el campo Número máximo de muestras que se deben conservar.

Paso 6. Introduzca el intervalo de tiempo durante el cual se recopilarán las muestras de la interfaz en el campo Sampling Interval (Intervalo de muestreo).

Paso 7. Introduzca el nombre del usuario que solicitó la información RMON en el campo Propietario.

Paso 8. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

Paso 9. (Opcional) Para editar una entrada en la tabla de control de historial, active la casilla de verificación de la entrada que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 10. (Opcional) Para suprimir una entrada de la tabla de control de historial, active la casilla de verificación de la entrada que desea suprimir y haga clic en Suprimir.

Tabla de historial

Paso 1. Haga clic en History Table para ver la información obtenida de la entrada del historial RMON para la interfaz específica. Se abre la tabla de historial:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Filter y elija de la lista desplegable History No. es igual a la entrada de la que desea obtener información RMON.

Paso 3. Haga clic en Ir.

Paso 4. (Opcional) Para iniciar una nueva búsqueda, haga clic en Borrar filtro.

La tabla de historial muestra la siguiente información de RMON para la entrada de historial RMON seleccionada:

· Número de entrada de historial: el número de la entrada de historial RMON actual.

· Propietario: el nombre del propietario.

· Número de muestra: el número de muestra de la entrada actual del historial de RMON.

· Eventos de descarte: la cantidad de paquetes descartados para cada muestra de la entrada actual del historial RMON.

· Bytes recibidos: el número de octetos recibidos para cada muestra de la entrada actual del historial RMON.

· Paquetes recibidos: la cantidad de paquetes recibidos para cada muestra de la entrada actual del historial RMON.

· Paquetes de difusión: la cantidad de paquetes de difusión utilizados para cada muestra de la entrada actual del historial RMON.

· Paquetes de multidifusión: la cantidad de paquetes de multidifusión utilizados para cada muestra de la entrada actual del historial RMON.

· Errores de alineación de CRC: el número de errores de verificación por redundancia cíclica y errores de alineación ocurridos para cada muestra de la tabla de historial RMON actual.

· Paquetes de tamaño inferior al normal: el número de paquetes con menos de 64 octetos recibidos para cada muestra de la tabla de historial RMON actual.

· Paquetes sobredimensionados: la cantidad de paquetes con más de 2000 octetos recibidos para cada muestra de la tabla de historial RMON actual.

· Fragmentos: el número de paquetes con menos de 64 octetos recibidos sin bits de trama y con octetos de Secuencia de verificación de tramas (FCS) para cada muestra de la tabla de historial RMON actual.

· Jabbers: el número de paquetes recibidos con más de 2000 octetos sin bits de trama y con octetos FCS con un FCS incorrecto con un número integral de octetos, o octetos FCS con un FCS incorrecto con un número de octetos no integral

· Colisiones: el número de colisiones recibidas para cada muestra de la tabla de historial de RMON actual.

· Utilización: el porcentaje del tráfico actual en comparación con el tráfico máximo que admite la interfaz.