Objetivo

Un router multicast es un router que reconoce y reenvía paquetes multicast al destino deseado. Un puerto de router multicast es un puerto que se conecta a un router multicast. El switch incluye los números de puerto del router multicast cuando reenvía los flujos multicast y los mensajes de registro IGMP/MLD. Esto permite que el router multicast conectado reenvíe los flujos multicast y propague el registro a las otras subredes.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros del puerto del router multicast para permitir una conexión entre un router multicast y los switches gestionados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Puerto del router de multidifusión

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > Multicast Router Port. Se abre la página Puerto del Router Multicast:

Paso 2. En la lista desplegable ID de VLAN igual a, elija el ID de VLAN adecuado del router de multidifusión.

Paso 3. En la lista desplegable IP version equals to (Versión IP igual a), seleccione la versión IP adecuada del router de multidifusión.

Paso 4. En la lista desplegable Interface Type equals to (Tipo de interfaz igual a), seleccione el tipo de interfaz adecuado.

Paso 5. Haga clic en Ir. Se muestran las interfaces apropiadas que coinciden con la consulta.

Paso 6. Haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de asociación deseado para cada interfaz.

· Estático: el puerto del router multicast está configurado estáticamente.

· Dinámico: el puerto se configura dinámicamente como un puerto de router multicast mediante una consulta MLD/IGMP.

· Prohibido: esta interfaz no se puede configurar como puerto de router multicast, incluso si se reciben consultas IGMP o MLD en este puerto. Si la opción Detección automática de puertos de router multicast está habilitada en este puerto, la configuración no se realiza correctamente.

· Ninguno: la interfaz no es actualmente un puerto de router multicast.

Nota: La opción Dinámico es sólo para visualización. El aprendizaje dinámico de los puertos multicast se puede habilitar en las páginas IGMP Snooping y MLD Snooping.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar).