Objetivo

Es importante mantener los circuitos físicos del switch a temperaturas óptimas. Por lo tanto, los ventiladores se utilizan para enfriar el procesador del switch.

En el artículo se explica cómo supervisar el estado de los ventiladores de los switches gestionados de las series 200 y 300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Estado del ventilador

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > Health. Se abre la página Health:

El campo Estado del ventilador muestra el estado actual de los ventiladores.

· OK — El ventilador funciona idealmente.

· Defectuoso — Hay un problema con el ventilador.