Objetivo

Los registros del sistema proporcionan información sobre los diferentes eventos que se producen y que el switch guarda. Los registros del sistema se pueden utilizar en caso de una falla en el switch; puede rastrear los diferentes eventos en los registros y ver dónde y cuándo ocurre la falla. En este artículo se explica cómo gestionar los registros del sistema en los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración del registro del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > System Log > Log Settings. Se abre la página System Logs Settings:

Paso 2. En el campo Registro, marque la casilla de verificación Enable para habilitar los registros del sistema.

Paso 3. (Opcional) En el campo Syslog Aggregator, marque la casilla de verificación Enable para habilitar el agregador syslog. Un agregador de Syslog agrega trampas y mensajes de syslog idénticos y contiguos de acuerdo con el valor de Tiempo de Agregación Máximo específico y lo envía en un solo mensaje.

Paso 4. Si está activado el agregador de syslog, en el campo Max Aggregation Time (Tiempo máximo de agregación), introduzca el tiempo en segundos que el agregador de syslog acumulará los mensajes de syslog que se enviarán como un único mensaje.

Paso 4.  El switch guarda la información sobre sus eventos en dos lugares: en la memoria RAM y en la memoria Flash. En RAM Memory Logging y Flash Memory Logging, marque las casillas de verificación apropiadas respectivamente:

· Emergencia: el sistema no se puede utilizar.

· Alerta: es necesario tomar medidas.

· Crítico: el sistema se encuentra en estado crítico.

· Error: se ha producido un error del sistema.

· Advertencia: una condición actual o potencial del sistema ha generado una advertencia.

· Aviso: el sistema funciona correctamente, pero se ha generado un aviso del sistema.

· Informativo - Sistema general e información funcional.

· Depuración: proporciona información extremadamente detallada sobre los eventos del sistema.

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).

Configuración de servidores de registro remotos

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > system log > Remote Log Servers. Se abre la página Remote Log Server:

2. Haga clic en Agregar para configurar un servidor de registro remoto. Aparece la ventana Add Remote Log Server.

Paso 3. En el campo Definición de servidor, haga clic en uno de los siguientes botones de opción:

· Por nombre: el servidor de registro se define con un nombre.

· Por dirección IP: el servidor de registro se define con una dirección IP.

Paso 4. En el campo IP Version (Versión IP), haga clic en Version 6 (Versión 6) o Version 4 (Versión 4) como tipo de dirección IP del servidor de registro.

Paso 5. Si ha elegido la versión 6 como dirección IP en el paso 4, en el tipo de dirección IPv6, haga clic en uno de los siguientes botones de opción:

· Link Local: Dirección IPv6 que sólo identifica hosts en un único enlace de red.

· Global: dirección IPv6 a la que se puede acceder desde otras redes.

Paso 6. Si elige Link Local como tipo de dirección IPv6 en el paso 5, en la lista desplegable Link Local Interface (Interfaz local de enlace), seleccione la interfaz adecuada.

Paso 7. En el campo Log Server IP address/Name (Dirección/Nombre de IP del servidor de registro), introduzca el nombre o la dirección IP adecuados que identifiquen el servidor de registro.

Paso 8. En la lista desplegable Facility (Servicio), seleccione el valor de servicio desde el que se envían los mensajes de registro al servidor remoto. El valor del recurso indica desde dónde se originó el mensaje del registro del sistema.

Paso 9. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca una descripción del servidor de registro.

Paso 10. En la lista desplegable Gravedad mínima, elija el nivel mínimo de gravedad de los mensajes del registro del sistema que se envían al servidor. El nivel de gravedad indica el tipo de mensaje de registro.

Paso 11. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 12. (Opcional) Para editar la configuración de un servidor de registro remoto, active la casilla de verificación del servidor de registro remoto y haga clic en Editar.

Paso 13. (Opcional) Para eliminar la configuración de un servidor de registro remoto, active la casilla de verificación del servidor de registro remoto y haga clic en Eliminar.