Objetivo

Los switches Cisco Small Business contienen varios archivos de configuración y gestión que determinan los parámetros del switch y su funcionamiento. Estos archivos se pueden manipular en la página File Operations (Operaciones de archivos) de la utilidad basada en Web del switch, donde se puede realizar una copia de seguridad, actualizar o copiar los archivos de configuración. Los archivos se pueden mover entre un dispositivo USB conectado, la flash interna del switch, el protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP) o el servidor de copia segura (SCP). Almacenar estos archivos en varias ubicaciones puede resultar útil en caso de que desee revertir el dispositivo a un estado anterior o en caso de que se produzca un error en el dispositivo. En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo actualizar el archivo de configuración del sistema mediante uno de los métodos siguientes:

- USB o Flash interno: elija el archivo de origen de la memoria flash interna o de un dispositivo USB conectado en el switch.

- TFTP: cargue el archivo de origen en el switch desde el servidor TFTP.

- SCP (transferencia de archivos mediante SSH): cargue el archivo de origen en el switch desde el servidor SCP.

Dispositivos aplicables | Versión del software

- Serie Sx350 | 2.3.0.130

- Serie SG350X | 2.3.0.130

Actualizar archivos de configuración

Paso 1. Inicie sesión en la consola del switch. La contraseña y el nombre de usuario predeterminados son cisco/cisco. Si ha configurado una nueva contraseña o nombre de usuario, introduzca las credenciales.

Para saber cómo acceder a la CLI de un switch SMB a través de SSH o Telnet, haga clic aquí.

Los comandos pueden variar según el modelo exacto del switch. En este ejemplo, se accede al switch SG350X-48MP a través de Telnet.

Paso 2. Para realizar una copia de seguridad de un archivo de configuración en un destino específico, introduzca lo siguiente:

CBS350X#copy [src-url] [running-config | startup-config]

Los parámetros son:

- running-config: el archivo de configuración que contiene la configuración actual, incluidos los cambios aplicados en cualquier sesión de administración desde el último reinicio.

- startup-config: el archivo de configuración que se guarda en la memoria flash.

- src-url: URL del archivo de origen o del directorio que se va a copiar. Se pueden configurar los alias de URL predefinidos.

- tftp:// — URL de origen (tftp://ip-address/filename) para descargar un archivo en un servidor de red TFTP.

- scp:// — URL de origen (scp://[username:password@]host/filename) para un archivo en un servidor SCP desde el que descargar mediante un cliente SSH. Antes de continuar con el método SCP, asegúrese de que la autenticación del servidor SSH esté habilitada y de que se hayan configurado los valores correspondientes. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar los parámetros de autenticación SSH en el switch a través de la CLI, haga clic aquí.

- usb:// — Copie desde una ruta de archivo absoluta en el dispositivo USB con el formato usb://directory/filename.

- flash:// — Copie desde una ruta de archivo absoluta en la memoria flash utilizando el formato flash://directory/filename.

- exclude: el fichero no incluye datos confidenciales en el fichero que se está copiando.

- include-encryption: el archivo incluye datos confidenciales en su forma cifrada. Esta opción segura se aplica de forma predeterminada si no se ha configurado ninguna opción segura.

- include-plaintext: el fichero incluye datos confidenciales en su forma de texto sin formato.

Pautas:

- Utilice el comando copy src-url running-config para actualizar el archivo de configuración actual desde el archivo guardado en un servidor de red, como TFTP o SCP.

- Utilice el comando copy src-url startup-config para actualizar el archivo de configuración de inicio desde el archivo guardado en un servidor de red.

TFTP:

En este ejemplo, el archivo de configuración en ejecución se actualiza con el archivo de configuración que se encuentra en un servidor TFTP con la dirección IP 192.168.100.139.

SCP:

En este ejemplo, la configuración en ejecución se reemplaza por el archivo de configuración que se guarda en un servidor SCP con la dirección IP 192.168.100.139, que utilizó las credenciales cisco y cisco12345 como nombre de usuario y contraseña, respectivamente.

USB o Flash:

En este ejemplo, la configuración en ejecución se reemplaza por el archivo de configuración que se guarda en un dispositivo USB que está conectado al puerto USB del switch.

Paso 3. (Opcional) Para copiar el archivo de configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio, introduzca lo siguiente:

CBS350X#copy running-config startup-config

Paso 4. (Opcional) Presione S para Sí o N para No en su teclado cuando aparezca el mensaje: Sobrescriba el archivo [startup-config]. En este ejemplo, se presiona S.

Conclusión

Ahora debería haber actualizado correctamente los archivos de configuración del switch a través de la CLI, utilizando los archivos que se guardan del servidor de red.