Fecha identificada

11 de enero de 2017

Fecha de resolución

5 de junio de 2017

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG550XG

2.2.5.68

2.3.0.130

Descripción de problemas

Si aprende una nueva red de área local virtual (VLAN) de voz mayor de 1024 a través del protocolo de detección de servicios de voz (VSDP), todas las VLAN existentes se eliminarán de la configuración en ejecución. Cuando esto sucede, las VLAN existentes siguen siendo válidas pero ingresar un comando show running-config no las mostrará.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.0.130 del firmware.