Objetivo

El objetivo de este documento es mostrarle cómo acceder a la interfaz de usuario web (UI) en un switch Cisco Business que no está en una red existente.

Introducción

Una de las formas más sencillas de configurar los parámetros y realizar cambios en un conmutador es acceder a su interfaz de usuario Web. La interfaz de usuario Web también se denomina interfaz basada en Web, guía basada en Web, utilidad basada en Web, página de configuración Web o utilidad de configuración Web.

Cada uno de los switches que se enumeran a continuación es un switch administrado e incluye una interfaz de usuario web. Este tipo de interfaz, lo que se ve en la pantalla, muestra las opciones de selección. No necesita conocer ningún comando para desplazarse por estas pantallas. La interfaz de usuario Web proporciona al administrador una herramienta que contiene todas las características posibles que se pueden cambiar para modificar el rendimiento de un conmutador. Además, la interfaz de usuario web puede proporcionar acceso a una cuenta de invitado, lo que permite al usuario ver la configuración sin que se produzcan cambios.

Al configurar un nuevo switch, Cisco Business recomienda que realice las configuraciones para el switch antes de conectarlo a la red. Esto puede ayudar a evitar posibles problemas y conflictos.

Si desea acceder a la CLI de un switch que ya se encuentra en una red, consulte Acceso a la CLI a través de PuTTY mediante una conexión de consola en switches gestionados de las series 300 y 500.

Al realizar estas configuraciones, no debe estar conectado a una red privada virtual (VPN) o a Internet.

Switches aplicables

- SF300

- SG300

- SF350

- SG350

- SG350X

- SG350XG

- SF500

- SG500

- SG500X

- SG500XG

- SF550

- SF550X

- SG550X

- SG550XG

- CBS220

- CBS250

- CBS350

Conectar al switch

Dado que el conmutador no se encuentra en una red, puede conectar un extremo de un cable Ethernet a un puerto numerado del conmutador y el otro extremo al ordenador. Asegúrese de que el switch tiene alimentación. Dependiendo del modelo, es posible que se necesite un adaptador para el equipo.

Determinar la dirección IP

Para acceder a la interfaz de usuario web, debe conocer la dirección IP del switch. Para que todo resulte sencillo, siga uno de estos procedimientos:

- Si el switch Cisco Business es nuevo, la dirección IP predeterminada es 192.168.1.254.

- Si no puede recordar la dirección IP o no tiene una configuración especial, utilice un clip de papel abierto para presionar el botón de reinicio en el switch durante al menos 10 segundos mientras está encendido. Esto restablecerá los parámetros predeterminados del switch y la dirección IP predeterminada de 192.168.1.254.

- Si configura una dirección IP estática del switch, podría ingresar esa dirección IP en lugar de la dirección predeterminada. Esto no se recomienda, ya que puede haber configuraciones en conflicto que pueden crear problemas en su red existente.

Es importante que el adaptador Ethernet del ordenador tenga una dirección IP de la misma subred IP que el switch Cisco Business conectado. La dirección debe estar en el rango 192.168.1.2-192.168.1.253.

Para comprobar la dirección IP asignada al sistema, abra un símbolo del sistema, escriba ipconfig y pulse intro. Si la dirección IP no se encuentra dentro de este intervalo, deberá cambiar temporalmente la dirección IP del adaptador.

En Windows, haga clic en inicio y escriba conexiones de red. Seleccione Ver conexiones de red. Haga clic con el botón derecho del ratón en Ethernet (Conexión de área local) y haga clic en Propiedades. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) y haga clic en Properties. Haga clic en el botón de opción Usar la siguiente dirección IP. Introduzca una dirección entre 192.168.1.2 y 192.168.1.253. Ingrese 255.255.255.0 en el campo Subnet Mask. Click OK.

Si desea probar que hay conectividad, puede ir a terminal e ingresar ping 192.168.1.254. Si recibe respuestas, está configurado.

Acceder a la interfaz de usuario web del switch

Ahora que conoce la dirección IP del switch y que ambos dispositivos se encuentran en la misma subred, puede acceder a la interfaz de usuario web.

Paso 1

Abra un navegador web.

Si no ve el explorador web que desea utilizar, puede acceder a él en la barra de búsqueda inferior izquierda de un ordenador con Windows. Comience a escribir el nombre de la aplicación y selecciónela cuando aparezca como una opción.

Paso 2

Introduzca 192.168.1.254 o la dirección IP estática, si está configurada, y haga clic en Intro en el teclado. Esto debería abrir la interfaz de usuario web, mostrando primero la pantalla de inicio de sesión.

Al acceder a un switch, esta dirección IP predeterminada sólo se aplica en situaciones en las que el switch no está conectado a un router y el equipo está conectado directamente al switch. Si el switch está conectado a un router, el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) asignará, de forma predeterminada, una dirección IP, que puede ser diferente.

Paso 3

Si aparece una pantalla de inicio de sesión, vaya directamente al paso 8.

Si recibe una advertencia de que no es seguro. Esto se debe a que no tiene un certificado registrado para el switch. Puede elegir Proceed, Add Exception o Advanced. Esto variará según el navegador web.

Si dispone de un bloqueador de ventanas emergentes, deberá hacer clic para permitir la ventana emergente antes de continuar. La notificación suele aparecer en la parte superior derecha de la pantalla.

En este ejemplo, Chrome se utilizó para un navegador web. Aparece este mensaje, haga clic en Advanced.

Paso 4

Se abrirá una nueva pantalla y deberá hacer clic en Proceed to (Dirección IP utilizada para acceder al switch) (no segura).

Si utiliza Firefox como navegador web, haga clic en Advanced.

Paso 6

Haga clic en Agregar excepción.

Paso 7

Haga clic en Confirmar excepción de seguridad.

Paso 8

A continuación, deberá introducir un nombre de usuario y una contraseña. Las credenciales predeterminadas son cisco para el nombre de usuario y la contraseña por primera vez. Los switches más antiguos pueden utilizar admin como nombre de usuario y contraseña predeterminados. Se recomienda encarecidamente que cambie la contraseña para que sea más compleja por motivos de seguridad.

Si no ve ninguna pantalla de inicio de sesión, consulte la sección Consejos para la resolución de problemas que aparece a continuación.

¿Tiene problemas? Pruebe estos consejos para la resolución de problemas

Si ha seguido los pasos, pero no ha obtenido acceso a la interfaz de usuario web, es posible que se encuentre en una subred de red de área local (LAN) distinta a la del switch.

¿Qué es una LAN?

Una LAN puede ser tan grande como varios edificios o tan pequeña como una casa. Todos los usuarios conectados a la LAN se encuentran en la misma ubicación física.

Normalmente, en una LAN, el router utiliza DHCP para asignar a cada dispositivo su propia dirección IP interna. Siguen uno de estos patrones:

- 10.0.0.0 /8 (10.x.x.x)

- 172.16.0.0 /12 (172.16.x.x - 172.31.x.x)

- 192.168.0.0 /16 (192.168.x.x)

Estas direcciones sólo son visibles dentro de una red de área local, entre dispositivos y se consideran privadas de las redes externas.

Muchas redes utilizan una subred LAN 192.168.1.x, pero no todas. Si no tiene conexión con el switch, no verá la interfaz de usuario web y lo más probable es que reciba un código de error. Si esto ocurre, debe asegurarse de que su red está en la misma subred que su switch mientras realiza las configuraciones.

Dado que la dirección IP del switch está configurada para el valor predeterminado de 192.168.1.254, tendrá que ingresar a su computadora y establecer una dirección IP estática que esté en la misma subred para conectarse. El último octeto, representado con una x en 192.168.1.x puede ser cualquier número 2-253. En el escenario improbable de que tenga una dirección IP estática configurada en el switch, debería estar en la misma subred que la IP estática. Para obtener más información sobre estas subredes, lea Direccionamiento IP y Conexión en Subredes para Nuevos Usuarios.

Recuerde seguir estos pasos de nuevo para cambiar la dirección IP del ordenador a DHCP una vez que haya terminado con las configuraciones en el switch, antes de volver a conectarse a la red existente.

Paso 1

Puede asignar manualmente una dirección IP local al ordenador para que esté en la misma red que el conmutador. En Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del ordenador en la parte inferior derecha de la pantalla.

Paso 2

Seleccione Open Network & Internet settings.

Paso 2 (opción alternativa)

Haga clic en el icono de ventana y luego en el icono de engranaje en la parte inferior izquierda de la pantalla.

A continuación, seleccione Red e Internet.

Paso 3

Una vez que siga una de estas opciones, verá una pantalla similar a esta. Seleccione Cambiar opciones del adaptador.

Paso 4

Haga clic con el botón derecho del ratón en la red que está utilizando y seleccione Properties en el menú desplegable. Esto le permite ver qué IP está asignada y le permite cambiar la configuración.

Paso 5

Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Haga clic en Properties (Propiedades).

Paso 6

Ingrese una dirección IP local que esté en la misma subred del switch. En este ejemplo, se ingresó 192.168.1.33. Haga clic en los espacios de en el cuadro Máscara de subred y se rellenarán automáticamente. Click OK.

Paso 7

Ahora el ordenador portátil debe poder comunicarse con el switch. Vuelva a la sección Acceso a la interfaz de usuario web del switch de este artículo y siga los pasos.

Resolución de problemas adicional

Otras cosas que debe probar si aún no se está conectando:

- Introduzca la dirección IP del switch con un navegador web diferente, de modo que en lugar de Chrome, puede utilizar Firefox. Si no tiene un segundo navegador web, puede realizar una búsqueda y descargar uno para que la aplicación esté disponible para intentarlo.

- Intente ingresar la dirección IP con http:// antes de la dirección IP.

- Intente ingresar la dirección IP con https:// antes de la dirección IP.

- Realice un reinicio tanto para el portátil como para el switch

- Use el clip para hacer un restablecimiento de fábrica en el switch en caso de que no funcionara la primera vez.

Conclusión

Ahora debería tener acceso a la interfaz de usuario web del switch que incluye un panel de navegación en el lado izquierdo. Contiene una lista de las funciones de nivel superior del switch.

Los colores de esta página pueden variar, así como las características de nivel superior, dependiendo del equipo y la versión de firmware. Las categorías y las opciones varían según los switches.

Este es un ejemplo del panel de navegación en un switch SG550.

Este es un ejemplo del panel de navegación en un switch CBS350.

Haga clic en los siguientes enlaces para ver la página de un producto para cada serie de switches. Cada uno muestra decenas de enlaces a otros artículos sobre ese equipo:

- Switches gestionados serie 300

- Switches gestionados serie 350

- Switches administrados apilables serie 350X

- Switches gestionados apilables serie 500

- Switches gestionados apilables serie 550X

- Switches inteligentes Cisco Business serie 220

- Switches inteligentes Cisco Business serie 250

- Switches gestionados Cisco Business serie 350

Puede encontrar más información en los siguientes enlaces:

- Procedimientos recomendados para configurar direcciones IP estáticas en el hardware empresarial de Cisco

- Acceda a la página de configuración basada en Web del router VPN de Cisco.

- Acceso a la utilidad basada en Web de un WAP

- Acceso a la utilidad basada en Web de un teléfono IP de Cisco

En los teléfonos de voz sobre IP (VoIP), debe iniciar sesión como admin y advanced en la interfaz de usuario web para poder cambiar muchas de las configuraciones.