Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

N/A

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descripción de problemas

Algunas de las funciones de la utilidad basada en web del switch no funcionan cuando se utiliza el navegador Safari de Apple. Estas funciones de la utilidad que no responden incluyen los botones Reboot y Logout, así como el botón Stop de la página Locate Device.

Solución Aternativa

Utilice otros navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.