Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

N/A

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descripción de problemas

Al definir un rango de tiempo para una operación de alimentación a través de Ethernet (PoE) y el rango de tiempo no incluye la hora (00:00) como el tiempo activo, los valores de consumo de PoE para horas, días y semanas muestran 0 incluso cuando hay un consumo durante el período mostrado. El tiempo en minutos muestra los valores correctos.

Estado actual

No se conoce ninguna solución alternativa.