Fecha identificada

19 de agosto de 2016

Fecha de resolución

5 de junio de 2017

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

Descripción de problemas

La visualización de la topología de red de aplicación de red inteligente (SNA) en un switch falla al iniciar sesión con una dirección IPv6 mediante el explorador de Microsoft Edge en un Windows 10.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.0.130 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.