Objetivo

El Cisco SG350-28P 28-Port Gigabit Power over Ethernet (PoE)Managed Switch es un switch independiente que proporciona 24/28 puertos Gigabit Ethernet y 4/28 (2 SFP + 2 puertos combinados) Gigabit Ethernet. Incluye un procesador de paquetes de nueva generación altamente integrado para aplicaciones Carrier Ethernet y Small-Medium Enterprise (SME) con rendimiento a velocidad de cable completo.

Este artículo pretende mostrar las características del SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch.

Dispositivos aplicables

- SG350-28P

Versión del software

- 2.1.0.63

Características del SG350-28P

Características del producto

- Prevención de inestabilidad de link

- Admite la detección automática de módulos Small Form-Factor Pluggable (SFP) 100M o 1000M y configure automáticamente la velocidad correcta.

- La velocidad de los puertos SFP se puede configurar manualmente

- Puerto USB que permite lo siguiente:

- Copia de seguridad de archivos de configuración

- Carga de nuevos archivos de imagen o configuración

- Quality of Service (QoS)

Política de salida

- ACL de salida

- 2 colores de velocidad 3 (2R3C)

- Monitor de puerto/analizador de puerto conmutado (SPAN)

- SPAN de 7 sesiones

- Duplicación de flujos basada en políticas

- Administrador de switches

- Modificador de salida de la interfaz de línea de comandos (CLI)

- Compatibilidad con Bonjour IPv6

- utilidad basada en Web

- Buscar

- Asistentes: Lista de control de acceso (ACL)

- Guardar icono

- Ventana emergente de Syslog

- Show tech-support

- Supervisión del tráfico

- Gráfico Historial/Contadores

- SFLOW v5

- Procesador de paquetes -   AlleyCat3: 98DX3235 (GE), 98DX1235 (FE)

- CPU integrada: Marvell MSIS /400 Mhz

- PHY-

- 88E1680 - Transceptor Ethernet  10/100/1000 Mbps de eficiencia energética integrado

- 88E3680 - Transceptor Ethernet de eficiencia energética de 10/100 Mbps  octal integrado

- 88E1543 -  compatibilidad con puertos combinados 

- DRAM: 512 MB (DDR3)

- Flash - Flash NAND de 256 MB

- Red de área local virtual (VLAN) basada en protocolo

- VLAN basada en subred IP

- Agregación de registros deshabilitada de forma predeterminada

Puertos

- Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet (PoE)

- PoE de 60 W

- Compatibilidad con PoE Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery Protocol (CDP) (negociación de alimentación)

- Compatibilidad con puertos PD (PD70224 + PD70211)

- El nuevo chipset PoE permite a los dispositivos funcionar como clientes de alimentación y solicitar un consumo energético específico

- El controlador PoE integrado en Network ASIC (AC3) permite una velocidad de comunicación más rápida entre Network-ASIC y el chip PoE

- AF/AT de 4 puertos (puertos 1-2, 13-14)

- dos puertos combinados que constan de una interfaz RJ45 y una interfaz mini-GBIC (SFP)

- El resto de los puertos son equipos de alimentación (PSE): AF/AT.

- Compatibilidad con puertos PSE: 24 puertos

- Hasta 12 puertos simultáneos con compatibilidad completa con 15.4

- Puerto de terminal/consola (RJ45) para la gestión y depuración de dispositivos

- datos asincrónicos de ocho bits de datos

- bit de una parada

- sin paridad

- Velocidad en baudios predeterminada de 115200 bps51H4FP1E51H4FP1E

- Compatibilidad con puertos USB 2.0

- FAT32 para lectura/escritura

- NTFS para sólo lectura

Botones

- Botón Reset (Reinicio)

Indicación LED

Puertos

Función

Nombres de LED

Comportamiento LED

Referencia LED

Sistema

Sistema

(LED de dos colores)

Sistema

VERDE

- Apagado -  sistema  apagado

- Verde fijo:  el sistema está activado y listo

- Verde parpadeante:  inicio/prueba automática del sistema o adquisición de la dirección IP

AMBER

- Ámbar parpadeante:  se ha producido un error  detectar el hardware.

Puertos RJ45

Link/Act y PoE

LED izquierdo

LINK/ACT

VERDE

- OFF (Desactivado):   no se detecta ningún enlace

- ON (Encendido): se ha detectado un enlace

- Verde Parpadeante: Datos Rx/Tx

LED derecho

PoE

AMBER

- OFF (Desactivado):   No se ha detectado ningún PD

- Ámbar sólido:  se detecta  802.3 af/at PD

- Parpadea en Ámbar -  Negociación 

Puertos combinados

Enlace/Actividad y velocidad

Los puertos SFP se comparten con RJ45

LED izquierdo

LINK/ACT

VERDE

- OFF (Desactivado):   no se detecta ningún enlace

- ON (Encendido):  enlace  se ha detectado

- Verde parpadeante:  datos Rx/TX

Velocidad del LED derecho

VERDE

- OFF:  enlace 10M/100M detectado o sin enlace

- Verde fijo:  se ha detectado  enlace de 1000 millones

Puertos SFP

Puerto mini-GBIC dedicado

LED izquierdo

LINK/ACT

VERDE

- OFF (Desactivado):   no se detecta ningún enlace

- ON (Encendido):  enlace  se ha detectado

- Verde parpadeante:  datos Rx/TX

LED derecho

LINK/ACT

VERDE

- Apagado: no se ha detectado ningún enlace

- ON (Encendido):  enlace  se ha detectado

- Verde parpadeante:  datos Rx/TX